Inhalt

Übersicht

Erläuterung

Beispielausgabe

ASR 5000

ASR 5500

Übersicht

Die Implementierung der Link Aggregation (LAG) ändert das Verhalten der Befehle "show port npu counter" und "show port Usage table". Die Port-Befehle sind wichtig für die Behebung von Problemen mit Ports und dem Durchsatz. Daher ist es wichtig, ihre Ausgabe korrekt interpretieren zu können, insbesondere da sie im Vergleich zu Nicht-LAG-Ports nicht intuitiv ist. Unterm Strich sind die Port-NPU-Zähler für LAG auf Basis einzelner Ports nicht verfügbar und werden für die gesamte LAG-Gruppe nur bis zu StarOS v18 gemeldet, der Zeitpunkt, zu dem dieser Bericht verfasst wurde. Dies könnte sich in zukünftigen Versionen ändern.

Erläuterung

Aufgrund von Design-/Architektureinschränkungen ist die Meldung von Port-Npu-Zählern auf die Zusammenfassung aller Ports einer LAG-Gruppe und nicht auf der einzelnen Port-Ebene beschränkt. Dies gilt nicht für Port-Datalink-Zähler, die weiterhin wie erwartet melden.

Da für die Implementierung der LAG alle Ports in der LAG aktiv sein müssen, meldet die "show port Usage Table" die Auslastung aller LAG-Ports, unabhängig davon, ob sie die Ports (aktiv) oder (Standby) für beide ASR 5000/5500 verteilen. Hinweis: Normalerweise vereinbarte Ports weisen keinen Datenverkehr auf, aber es gab Fälle, in denen die Rx- und/oder Tx-Richtung der vereinbarten Ports ebenfalls Datenverkehr überträgt (nicht Gegenstand dieses Artikels, sondern nur darauf hinweist).

Unterdessen gibt es bei Ports, die nicht zur LAG gehören, einen Unterschied zwischen dem, was für ASR 5000 gemeldet wird, und dem ASR 5500. Der ASR 5000 meldet keine Auslastung für Standby-Ports, während der ASR 5500 die Auslastung für Standby-Ports meldet (obwohl diese Ports betriebsbereit ausfallen).

Im Einklang mit den soeben erwähnten Punkten meldet die "show port table" (Porttabelle anzeigen) für die LAG alle Ports als betriebsbereit, im Vergleich zu der Nicht-LAG, bei der nur der aktive Port eines Port-Paars betriebsbereit ist.

Für "show port npu counters" werden ALLE LAG-Ports aufgelistet, aber Folgendes gilt:

- ASR 5000:

- die Zähler unter dem primären (konfigurierten) Port sind die GESAMTZAHL aller aktuell AKTIVEN Ports.

- Die Zähler für ALLE anderen Ports (einschließlich des primären Portpaars) sind nicht relevant und sollten nicht verwendet werden.

- ASR 5500:

- Die Zähler unter dem primären Port und seinem Standby-Port sind eine GESAMTzahl für alle derzeit aktiven Ports (beide zeigen einen ähnlichen, aber geringfügig anderen Wert an - verwenden Sie einen der beiden.)

- Die Zähler für ALLE anderen Ports sind 0.

Bei NON-LAG-Ports werden nur Zähler für aktive Ports gemeldet. Standby-Ports werden nicht einmal in der Ausgabe auf NPU-Ebene aufgelistet (und noch nie).

Beispielausgabe

Die Ausgabe dient zur Unterstützung der vorherigen Erklärungen. Sie basiert auf folgenden Hardwarekonfigurationen:

ASR 5000: LAG-Ports 19/20, 23/26, 27/28 und Nicht-LAG-Ports 21/37

ASR 5500: LAG-Ports 5/10, 11, 15, 16; 6/10, 11, 15, 16 und Nicht-LAG-Ports 5/28 & 6/28, 5/29 & 6/29

Erinnerung: Dieser Artikel behandelt die Zähler für LAG-Ports.

ASR 5000

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

während für NON-LAG nur die aktiven Ports aufgelistet werden, und diese Werte SIND relevant:

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Auch hier werden mit dem folgenden Befehl nur aktive Ports aufgelistet:

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes