Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Flussdiagramm

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument zeigt das Ablaufdiagramm zur E1 PRI-Fehlerbehebung.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Flussdiagramm

Um weitere Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Befehlsfelder. Klicken Sie auf die Informationen in rot, um zum nächsten Flussdiagramm zu wechseln.

Zugehörige Informationen

- E1 Fehlerbehebung

- E1 Layer 1 Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung bei E1-Warnmeldungen

- Fehlerbehebung bei E1-Fehlerereignissen

- Hard Plug Loopback Test für E1-Leitungen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems