Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Fehlerbehebung Flussdiagramm

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält ein Ablaufdiagramm zur Fehlerbehebung für den Festplatten-Loopback-Test für E1-Leitungen. Weitere Informationen zu den folgenden Befehlen finden Sie unter Hard Plug Loopback Tests for E1 Line.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Fehlerbehebung Flussdiagramm

Zugehörige Informationen

- E1 Fehlerbehebung

- E1 Layer 1 Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung bei E1-Warnmeldungen

- Fehlerbehebung bei E1-Fehlerereignissen

- E1 PRI - Fehlerbehebung

- Support-Seiten für Technologien aufrufen

- Technischer Support - Cisco Systems