Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Beispiele

AS5200 in einem Stack (mit Wählern)

Verwenden eines Offload-Servers

Server mit physischen Schnittstellen auslagern

Async-, Serial- und andere Nicht-Dialer-Schnittstellen

Wählen von einem Multichassis aus

Wählen mit mehreren Chassis

Konfiguration und Einschränkungen

Konfiguration von Schnittstellenkonfigurationen pro Protokoll

Konfiguration globaler Protokollkonfigurationen

Fehlerbehebung

Sicherstellen, dass SGBP ordnungsgemäß läuft

Debuggen von PPP Multilink

Debuggen von VPN/L2F

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird auch weiterhin die Unterstützung von Multilink PPP (MP) in einer Stack- oder Multichassis-Umgebung (manchmal auch als MMP bezeichnet, für Multichassis Multilink PPP) auf den Access Server-Plattformen von Cisco Systems beschrieben.

Dieses Dokument ist Teil 2 eines zweiteiligen Dokuments. Weitere Informationen finden Sie im ersten Teil dieses Dokuments.

Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für dieses Dokument sind in Teil 1 dieses Dokuments festgelegt.

Beispiele

AS5200 in einem Stack (mit Wählern)

Wenn Dialer auf den physischen Schnittstellen konfiguriert werden, muss die virtuelle Vorlagenschnittstelle überhaupt nicht angegeben werden. Die virtuelle Zugriffsschnittstelle fungiert als passive Schnittstelle, die zwischen der Dialer-Schnittstelle und den der Dialer-Schnittstelle zugeordneten physischen Schnittstellen unterlegt ist.

Kurz gesagt, Sie müssen nur den Stapelgruppennamen, das allgemeine Kennwort und die Stapelgruppenelemente für alle Stapelelemente definieren. Es ist keine virtuelle Vorlagenschnittstelle definiert, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

systema#config

sgbp group stackq

sgbp member systemb 1.1.1.2

sgbp member systemc 1.1.1.3

username stackq password therock

int dialer 1

ip unnum e0

dialer map .....

encap ppp

ppp authen chap

dialer-group 1

ppp multilink

controller T1 0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

interface Serial0:23

no ip address

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer rotary 1

dialer-group 1

Das folgende Beispiel stammt von einem E1-Controller:

controller E1 0

framing crc4

linecode  hdb3

pri-group timeslots 1-31

interface Serial0:15

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

ppp authentication chap

ppp multilink

Nachdem die Paketschnittstelle erstellt wurde, wird sie mit nur den PPP-Befehlen der Dialer-Schnittstelle geklont. Spätere prognostizierte PPP-Verbindungen werden auch mit den PPP-Befehlen der Dialer-Schnittstelle geklont. Abbildung 3 zeigt, wie sich die Dialer-Schnittstelle auf der Paketschnittstelle befindet. Vergleichen Sie diese Informationen mit Abbildung 2, in der keine Dialer-Schnittstelle vorhanden ist.

PRIs und BRIs sind standardmäßig Dialer-Schnittstellen. Eine PRI, die ohne expliziten Dialer konfiguriert wurde (über den Dialer-Befehl), ist immer noch eine Dialer-Schnittstelle auf Serial0:23, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

interface Serial0:23

ip unnum e0

dialer map .....

encap ppp

ppp authen chap

dialer-group 1

dialer rot 1

ppp multilink

Abbildung 3: Eine Stack Group-Stackq, bestehend aus systema, systemb und systemc. systema's link ist auf der dialer interface konfiguriert.

Verwenden eines Offload-Servers

systema wird als Offload-Server bezeichnet (mithilfe des Befehls sgbp seed-bid). Alle anderen Stapelgruppenmitglieder müssen mit dem Standard-Befehl sgbp seed-bid definiert werden (oder, wenn Sie den Befehl sgbp seed-bid nicht definieren, wird dies standardmäßig übernommen).

systema#config

multilink virtual-template 1

sgbp group stackq

sgbp member systemb 1.1.1.2

sgbp member systemc 1.1.1.3

sgbp seed-bid offload

username stackq password therock

interface virtual-template 1

ip unnumbered e0

:

ppp authen chap

ppp multilink

Abbildung 4: systema als Offload-Server.

Server mit physischen Schnittstellen auslagern

Wenn der designierte Offload-Server auch physische Schnittstellen (z. B. PRI) hat, die dieselbe Telco-Sammelgruppe wie die anderen Stack-Mitglieder bedienen möchten, können Sie dies konfigurieren, indem Sie Konfigurationen kombinieren, die in den Abschnitten dieses Dokuments mit dem Titel AS5200 in einem Stack (mit Dialern) und mit einem Offload-Server angezeigt werden.

Eine entladene projizierte PPP-Verbindung und ihre Paketschnittstellen basieren auf virtuellen Vorlagen für eine Konfigurationsquelle. Eine Verbindung mit der ersten Verbindung erreicht ein physisches Gerät, das mit einer Dialer-Schnittstelle verbunden ist. Die Konfigurationsquelle für die Paketschnittstelle und alle nachfolgenden prognostizierten PPP-Verbindungen ist die Konfiguration der Dialer-Schnittstelle. Daher existieren diese Varianten gleichzeitig, abhängig vom Stack-Element, auf dem die erste Verbindung ankommt.

Diese Konfiguration wird aufgrund der Komplexität der Konfigurationen, die für die Dialer- und virtuellen Vorlagenschnittstellen erforderlich sind, nicht empfohlen.

Async-, Serial- und andere Nicht-Dialer-Schnittstellen

Sie können zwar asynchrone und serielle Geräte als Dialer-Schnittstellen konfigurieren (in diesem Fall wird sie in einem Stack auf AS5200 zurückgesetzt (mit Dialern), wie in diesem Abschnitt dieses Dokuments gezeigt), Sie können jedoch Multichassis-MP ohne Dialer-Konfiguration für asynchrone, serielle und andere Nicht-Dialer-Schnittstellen unterstützen. Die Quelle aller Konfigurationen wird dann in der virtuellen Vorlagenschnittstelle definiert, wie unten gezeigt.

#config

multilink virtual-template 1

sgbp group stackq

sgbp member systemb 1.1.1.2

sgbp member systemc 1.1.1.3

username stackq password therock

interface virtual-template 1

ip unnumbered e0

:

ppp authen chap

ppp multilink

int async 1

encap ppp

ppp multilink

ppp authen chap

:

line 1

login

autoselect ppp

autoselect during-login

speed 38400

flow hardware

Wählen von einem Multichassis aus

Derzeit unterstützt die Multi-Chassis-Konfiguration kein Dialout, da das Layer 2 Forwarding (L2F)-Protokoll das Wählen nicht unterstützt.

Daher kann der Offload-Server (bei dem eine Route gepooadet wird, ein Wählprofil usw.) keine Dial-Funktion für das Front-End-Stack-Element in derselben Stack-Gruppe initiieren. Spoofing-Routen müssen auf den Front-End-Stack-Elementen installiert werden, da es sich um solche handelt, die über physische Wählverbindungen verfügen (z. B. PRI).

Einige Workarounds sind wie folgt:

- Wenn der Befehl sgbp ppp-forward für das Front-End-Stack-Element ausgegeben wird, bedeutet dies, dass alle PPP- und PPP-Multilink-Anrufe automatisch an den Bieter des Stack Group Biding Protocol (SGBP) weitergeleitet werden, z. B. an einen Offload-Server.

Sie müssen sich darauf verlassen, dass der Network Access Server (NAS) sich abwählt und IP-Routing-Konvergenz (nur für IP) den Kurs übernimmt. Wenn Sie beispielsweise 1.1.1.1 wählen möchten, geben Sie diese Adresse in die Wählplan-Anweisung auf dem NAS-Gerät ein, und legen Sie eine statische Route auf das NAS-Gerät wie folgt fest:

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 serial0:23

int serial0:23

ip address 3.3.3.3 255.0.0.0

dialer map ip 1.1.1.1 howard 7771234

Wenn das Wählen mit dem Remote-Peer verbunden wird, wird die PPP-Verbindung zwischen dem Remote-Peer und dem Offload-Server gebildet. Das Front-End-Stack-Element wird vollständig umgangen. PPP wird auf dem Offload-Server installiert und anschließend eine Host-Route zum Peer 1.1.1.1. An diesem Punkt konvergiert das IP-Routing-Protokoll von der Host-Route am Offload-Server, da die Routing-Metrik die Route dort abstuft.

Hinweis: Routing-Konvergenz führt zu Latenz.

- Wenn der Befehl sgbp ppp-forward nicht für das Front-End-Stack-Element definiert ist, bedeutet dies, dass nur PPP-Multilink-Anrufe automatisch an den SGBP-Bieter weitergeleitet werden, z. B. an einen Offload-Server. Daher erstreckt sich ein Dialer vom Front-End-Stack-Element zum Remote-Peer über die PPP-Verbindung zwischen dem Front-End und dem Remote-Peer - dasselbe Verhalten, als ob das NAS nicht Teil einer Stack-Gruppe wäre.

Hinweis: Dies geschieht, solange die Verbindung gerade PPP (und nicht PPP Multilink) ist.

Wählen mit mehreren Chassis

Wenn IP-Routing (z. B. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) und Open Shortest Path First (OSPF)) zwischen dem Client und dem Stack-Element fließen, das schließlich den Zuschlag erhält (z. B. der Offload-Server), folgen Sie diesen Tipps:

Verhindern der Installation einer verbundenen Route auf Clientseite

Konfigurieren Sie Client 1.1.1.2, wobei 1.1.1.2 die Adresse des NAS ist (der transparente Frame-Forwarder), wie unten gezeigt.

int bri0

dialer map 1.1.1.2 ....

Wenn z. B. EIGRP zwischen dem Client und dem Offload-Server ausgeführt wird, gibt die Routing-Tabelle auf dem Offload-Server an, dass die Route zum Erreichen von 1.1.1.2 über die virtuelle Zugriffsschnittstelle verlaufen sollte. Der Grund hierfür ist, dass das PPP IP Control Protocol (IPCP) auf Client-Seite eine verbundene Route 1.1.1.2 zur BRI-Schnittstelle installiert. EIGRP kündigt diese Route dann über die PPP-Sitzung (über L2F) an den Offload-Server an. EIGRP auf dem Offload-Server gibt daher an, dass für den Zugriff auf 1.1.1.2 eine Route zum Client erfolgen sollte - die Route 1.1.1.1 des Clients ist die virtuelle Zugriffsschnittstelle.

Nun ist ein Paket für den Client 1.1.1.1 vorgesehen. IP-Routing sendet das Paket an die virtuelle Zugriffsschnittstelle. Die virtuelle Zugriffsschnittstelle kapselt die IP/User Data Protocol (UDP)/L2F/PPP-Kapselung und sendet das Paket an das L2F NAS - 1.1.1.2. An diesem Punkt ist alles normal. Anstatt das Paket über die Ethernet-Schnittstelle zu senden (z. B.), sendet das IP-Routing es dann erneut über die virtuelle Zugriffsschnittstelle. Dies liegt daran, dass die Routing-Tabelle angibt, dass zum Erreichen des NAS der Client durchlaufen werden muss. Dadurch wird eine Routingschleife erstellt und die Ein- und Ausgabe über den L2F-Tunnel effektiv deaktiviert.

Um dies zu verhindern, lassen Sie nicht zu, dass IPCP eine verbundene Route auf Client-Seite installiert.

Hinweis: Dies gilt nur, wenn ein IP-Routing-Protokoll zwischen dem Client und dem Cisco Home Gateway ausgeführt wird.

Die Client-Konfiguration ist wie folgt:

int bri0

no peer neighbor-route

Dialer-Karten auf dem Client

Wenn der Client eine Multi-Chassis-Umgebung wählt, definieren Sie immer die Wähler für jeden potenziellen Gewinner des Multi-Link-Pakets. Wenn es z. B. vier Offload-Server im Multi-Chassis-Stack gibt, sollten auf Client-Seite vier Dialer-Karten definiert sein.

Beispiel:

client 1.1.1.1

int bri0

dialer map 1.1.1.3 ...

In diesem Beispiel ist 1.1.1.3 nur ein Offload-Server.

Ein Paket, das für 1.1.1.2 bestimmt ist, wird an die BRI weitergeleitet, und der Dialer wählt das Ziel, da eine Dialerzuordnung vorhanden ist. Der Offload-Server 1.1.1.4 gewinnt tatsächlich das Angebot, und die PPP-Sitzung wird dort prognostiziert. EIGRP wird zwischen dem Client und dem Offload-Server ausgetauscht. Die IP-Routing-Tabelle auf dem Client wird mit der Route 1.1.1.4 (Offload-Server) zu BRI0 gefüllt. Auf dem Client wird nun ein für 1.1.1.4 bestimmtes Paket an BRI0 weitergeleitet. Der Wähler kann jedoch nicht wählen, da es keine Dialer-Übereinstimmung gibt.

Hinweis: Definieren Sie immer Dialer Maps für alle potenziellen SGBP-Bieter auf Clients, wenn der Zugriff auf die Offload-Server eine Anforderung der Clients ist.

Konfiguration und Einschränkungen

- Das j-Image der Enterprise-Klasse ist für Multichassis MP erforderlich.

- Für jeden Zugriffsserver kann nur eine Stack-Gruppe definiert werden.

- WAN-Verbindungen mit hoher Latenz zwischen Stack-Elementen, die Verzögerungen bei der MP-Reassemblierung verursachen, können zu ineffizienter Multichassis-MP führen.

- Schnittstellen werden für PRI-, [M]BRI-, serielle und asynchrone Geräte unterstützt.

- Dialout wird nicht unterstützt.

Konfiguration von Schnittstellenkonfigurationen pro Protokoll

Konfigurieren Sie aus praktischen Gründen keine spezifische Protokolladresse auf der virtuellen Vorlage.

interface virtual-template 1

ip address 1.1.1.2 255.0.0.0

:

Die virtuelle Vorlagenschnittstelle dient als Vorlage, aus der eine beliebige Anzahl virtueller Zugriffsschnittstellen dynamisch geklont wird. Sie sollten für die virtuelle Vorlagenschnittstelle keine protokollspezifische Adresse für jede Schnittstelle angeben. Da eine IP-Adresse für jede Netzwerkschnittstelle eindeutig sein muss, ist die Angabe einer eindeutigen IP-Adresse in der virtuellen Vorlagenschnittstelle falsch. Gehen Sie stattdessen wie folgt vor:

interface virtual-template 1

ip unnum e0

:

Konfiguration globaler Protokollkonfigurationen

Ein Client, der sich in einem einzelnen Access-Router einwählt und erwartet, dass der Access-Server über eine eindeutige globale Adresse (z. B. DECnet) verfügt, wählt nun tatsächlich die Multi-Chassis-Stack-Gruppe mit mehreren Access-Servern. In einer solchen Situation wird die Stack-Gruppe deterministisch an einem einzelnen Zugriffsserver terminiert. Geben Sie dazu den Befehl sgbp seed-bid auf dem designierten Zugriffsserver an (oder geben Sie den höchsten Anbieter an).

Fehlerbehebung

Wenn Probleme auftreten, müssen Sie zunächst zu einem einzelnen Stack-Element zurückkehren und alle anderen Stack-Elemente deaktivieren. Testen Sie anschließend Ihre PPP-Multilink-Verbindungen, und führen Sie die übliche Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)-Authentifizierung und -Schnittstellenkonfiguration durch, um Konfigurationsfehler usw. zu erkennen. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie die anderen Stack-Elemente aktivieren und dann wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie sicher, dass SGBP betriebsbereit ist.

2. Debuggen Sie PPP Multilink.

3. Debuggen von VPN und L2F

Sicherstellen, dass SGBP ordnungsgemäß läuft

Geben Sie den Befehl show sgbp ein, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten AKTIV sind. Achten Sie andernfalls auf IDLE-, AUTHOK- oder ACTIVE-Status. Wie bereits erwähnt, ist IDLE ein gültiger Zustand für alle Remote-Stack-Elemente, die absichtlich inaktiv sind.

Wenn Sie ein Problem wie oben beschrieben finden, aktivieren Sie den Befehl debug sgbp hellos und debug sgbp error. Die Authentifizierung zwischen zwei Stack-Elementen, z. B. zwischen systema und system b, sollte wie folgt sein (auf systema):

systema# debug sgdp hellos

%SGBP-7-CHALLENGE: Send Hello Challenge to systemb group stackq

%SGBP-7-CHALLENGED: Hello Challenge message from member systemb (1.1.1.2)

%SGBP-7-RESPONSE: Send Hello Response to systemb group stackq

%SGBP-7-CHALLENGE: Send Hello Challenge to systemb group stackq

%SGBP-7-RESPONDED: Hello Response message from member systemb (1.1.1.2)

%SGBP-7-AUTHOK: Send Hello Authentication OK to member systemb (1.1.1.2)

%SGBP-7-INFO: Addr = 1.1.1.2 Reference = 0xC347DF7

%SGBP-5-ARRIVING: New peer event for member systemb

systema sendet eine CHAP-artige Herausforderung und erhält eine Antwort vom system b. Ebenso sendet systemb eine Herausforderung und erhält eine Antwort von systema.

Wenn die Authentifizierung fehlschlägt, sehen Sie:

%SGBP-7-AUTHFAILED - Member systemb failed authentication

Das bedeutet, dass das Remote-System-Passwort für stackq nicht mit dem auf systema definierten Passwort übereinstimmt.

%SGBP-7-NORESP -Fail to respond to systemb group stackq, may not have password

Dies bedeutet, dass systema weder lokal noch über TACACS+ einen Benutzernamen oder ein Kennwort definiert hat.

Definieren Sie im Allgemeinen einen gemeinsamen geheimen Schlüssel für alle Stack-Elemente für die Stack-Gruppe-Stackq. Sie können sie lokal oder über TACACS+ definieren.

Ein lokaler Benutzername, der für die einzelnen Stack-Elemente definiert wird, ist:

username stackq password blah

Dieses gemeinsame Geheimnis ist es, die Geboten und Schiedsgerichtsbarkeit von Stack-Mitgliedern zu erleichtern.

Im Abschnitt Debuggen von PPP Multilink dieses Dokuments wird die PPP-Link-Authentifizierung erläutert, wenn sich ein Remote-Client bei den Stack-Elementen einwählt.

Bei Kabel- oder Routing-Problemen liegt ein häufiger Fehler darin, dass die Quell-IP-Adresse des Stack-Elements (die tatsächlich in der SGBP Hello-Nachricht empfangen wird) von der lokal definierten IP-Adresse für dasselbe Stack-Element abweicht.

systema#debug sgbp error

%SGBP-7-DIFFERENT - systemb's addr 1.1.1.2 is different from hello's addr 3.3.4.5

Dies bedeutet, dass die Quell-IP-Adresse des SGBP hello, der vom System b empfangen wurde, nicht mit der lokal für systemb konfigurierten IP-Adresse übereinstimmt (über den Befehl sgbp member). Korrigieren Sie dies, indem Sie systemb aufrufen und nach mehreren Schnittstellen suchen, über die das SGBP Hello die Nachricht übertragen kann.

Eine weitere häufige Fehlerursache ist:

%SGBP-7-MISCONF, Possible misconfigured member routerk (1.1.1.6)

Das bedeutet, dass Sie das System nicht lokal definiert haben, sondern ein anderes Stack-Element dies tut.

Debuggen von PPP Multilink

Zunächst muss überprüft werden, ob der Client und das Stack-Element auf PPP korrekt authentifiziert wurden.

In diesem Beispiel wird die CHAP-Authentifizierung veranschaulicht, da sie stärker beteiligt ist. Als vertrautes Beispiel verwendet es eine Cisco Plattform als Client zusammen mit lokalen Benutzernamen (Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+) wird ebenfalls unterstützt, wird aber hier nicht gezeigt).

Client-Benutzer

Jedes Element des Stack-Stackq

#config

username stackq password blah

#config

username userx password blah

Keine Dialer-Schnittstellen beteiligt

Da auf dem Offload-Server keine Dialer-Schnittstelle vorhanden ist, muss eine weitere Quelle für die Schnittstellenkonfiguration virtueller Zugriffsschnittstellen vorhanden sein. Die Antwort sind virtuelle Vorlagenschnittstellen.

1. Stellen Sie zuerst sicher, dass die globale virtuelle Multilink-Vorlagennummer für jedes Stack-Element definiert ist.

#config

Multilink virtual-template 1

2. Wenn Sie keine Dialer-Schnittstellen für die betreffenden physischen Schnittstellen konfiguriert haben (z. B. PRI, BRI, asynchrone und synchrone serielle Schnittstellen), können Sie Folgendes definieren:

interface virtual-template 1

ip unnumbered e0

ppp authen chap

ppp Multilink

Hinweis: Sie definieren keine bestimmte IP-Adresse auf der virtuellen Vorlage. Dies liegt daran, dass projizierte virtuelle Zugriffsschnittstellen immer von der virtuellen Vorlagenschnittstelle geklont werden. Wenn eine nachfolgende PPP-Verbindung auch auf ein Stack-Element projiziert wird, dessen virtuelle Zugriffsschnittstelle bereits geklont und aktiv ist, verfügen Sie über identische IP-Adressen auf den beiden virtuellen Schnittstellen, sodass IP irrtümlich zwischen ihnen weitergeleitet wird.

Einbezogene Dialer-Schnittstellen

Wenn Dialer auf den physischen Schnittstellen konfiguriert werden, muss keine virtuelle Vorlagenschnittstelle angegeben werden, da sich die Schnittstellenkonfiguration in der Dialer-Schnittstelle befindet. In diesem Fall fungiert die virtuelle Zugriffsschnittstelle als passive Schnittstelle, die zwischen der Dialer-Schnittstelle und den mit der Dialer-Schnittstelle verknüpften Mitgliedsschnittstellen unterteilt wird.

Hinweis: Die Dialer-Schnittstelle Dialer 1 wird in der PPP-Multilink-Sitzung wie folgt angezeigt:

systema#show ppp Multilink

Bundle userx 2 members, Master link is Virtual-Access4

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 100/255 load

0 discarded,  0 lost received, sequence 40/66 rcvd/sent

members 2

Serial0:4

systemb:Virtual-Access6    (1.1.1.1)

LCP und NCP

Die LCP-Zustände an allen Mitgliedsschnittstellen müssen UP sein. IPCP, ATCP und andere NCP sollten nur auf der Paketschnittstelle aktiv sein.

Paketschnittstelle Virtual-Access4 zeigt int-Ausgabe an:

router#show int  Virtual-Access4

Virtual-Access4 is up, line protocol is up

:

LCP Open, Multilink Open

Open: ipcp

:

Alle anderen Mitgliedschnittstellen sollten die folgende show int-Ausgabe aufweisen:

router# show int Serial0:4

Serial0:4 is up, line protocol is up

:

LCP Open, Multilink Open

Closed:  ipcp

Debuggen von VPN/L2F

Schalten Sie Folgendes ein:

debug vpn event

debug vpn error

Wenn die physische Schnittstelle den eingehenden Anruf annimmt und nun an das Ziel-Stack-Element weitergeleitet wird, sehen Sie Folgendes:

Serial0:21 VPN Forwarding

Serial0:21 VPN vpn_forward_user userx is forwarded

Wenn Sie auf dem Ziel-Stack-Element Folgendes sehen:

Virtual-Access1 VPN PPP LCP not accepting rcv CONFACK

Virtual-Access1 VPN PPP LCP not accepting sent CONFACK

Überprüfen Sie dann Ihre Definition der virtuellen Vorlagenschnittstelle. Im Allgemeinen muss die virtuelle Vorlagenschnittstelle den PPP-Schnittstellenparametern der physischen Schnittstelle entsprechen, die einen eingehenden Anruf angenommen hat.

Beachten Sie die Mindestkonfiguration (z. B. mit CHAP):

#config

multilink virtual template 4

int virtual-template 4

ip unnum e0

encap ppp

ppp authen chap

ppp Multilink

Sie sehen möglicherweise Folgendes:

Virtual-Access1 VPN PPP LCP accepted sent & rcv CONFACK

Wenn Sie die obige Meldung sehen, bedeutet dies, dass L2F die PPP-Verbindung erfolgreich vom Stack-Element projiziert hat, das den eingehenden Anruf zuerst an das Stack-Element geleitet hat, in dem sich die Paketschnittstelle für denselben Client befindet (oder wie im Offload-Szenario erstellt wird).

Ein häufiger Fehler besteht darin, dass der Benutzername für den gemeinsamen Stapelnamen (Stackq) nicht definiert wurde oder dass das Stack-Kennwort nicht mit allen Stack-Elementen übereinstimmt.

Geben Sie den folgenden Befehl ein:

debug vpdn l2f-error

Die folgenden Meldungsergebnisse:

L2F Tunnel authentication failed for stackq

Korrigieren Sie in diesem Fall die Übereinstimmung von Benutzername und Kennwort für die einzelnen Stack-Elemente.

Zugehörige Informationen

- Teil 1 dieses Dokuments

- Virtual Access PPP-Funktionen der Cisco IOS-Software

- VPDN im Überblick

- Technischer Support - Cisco Systems