Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Zugehörige Produkte

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Beispielausgabe

Fehlerbehebung

Ressourcen zur Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Beispielausgabe für Debugging

Zugehörige Informationen

Einführung

Multilink PPP (MLP) gleicht die Last über Dialer-Schnittstellen wie ISDN, synchrone und asynchrone Schnittstellen aus. MLP teilt Pakete auf und sendet die Fragmente über parallele Schaltungen. Auf diese Weise verbessert MLP den Durchsatz und reduziert die Latenz zwischen den Systemen. MLP bietet eine Methode zum Aufteilen, erneuten Kombinieren und Sequenzieren von Datagrammen über mehrere logische Datenverbindungen. MLP ermöglicht die Fragmentierung von Paketen und das gleichzeitige Senden von Fragmenten über mehrere Point-to-Point-Verbindungen zur gleichen Remote-Adresse.

Dieses Dokument zeigt eine Multilink-Verbindung zwischen seriellen Schnittstellen über die Konfiguration der virtuellen Vorlage.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS® Softwareversion 11.2 oder höher

- Zwei Cisco 2503-Router mit jeweils zwei seriellen WAN-Schnittstellen. Auf diesen Routern wird die Cisco IOS Software Version 12.2(7b) ausgeführt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Zugehörige Produkte

Diese Konfiguration kann auch mit diesen Hardware- und Softwareversionen verwendet werden.

- Zwei beliebige Router mit zwei seriellen WAN-Schnittstellen. Sie können die seriellen Schnittstellen WIC-1T, WIC-2T und stationäres WAN verwenden.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Die Router Montecito und Goleta werden über die Schnittstellen Serial0 und Serial1 rückseitig verbunden. Bei dieser Konfiguration wird auf jeder Seite eine Virtual Template (Virtuelle Vorlage), Multilink Point-to-Point Protocol (PPP), verwendet. Außerdem werden IP- und IPX-Verbindungen zwischen den Routern überbrückt und weitergeleitet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Montecito

- Goleta

Montecito

Montecito#write terminal

Building configuration...

Current configuration : 945 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Montecito

!

boot system flash c2500-d-l.122-7b.bin

no logging buffered

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

!

multilink virtual-template 1

!--- Applies the virtual interface template to the multilink bundle. !--- All multilink calls have virtual-access interfaces cloned !--- from virtual-template 1.

!

ipx routing 0000.0c31.aac2

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

ipx network BEEF

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

!

!--- Virtual-template is a logical interface that creates virtual access !--- interfaces dynamically, and applies them to physical serial interfaces.

interface Virtual-Template1

!--- Assumes the IP & IPX address of Loopback0.

ip unnumbered Loopback0

ipx ppp-client Loopback0

ppp multilink

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

bridge-group 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no fair-queue

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no fair-queue

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

no ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Goleta

Goleta#write terminal

Building configuration...

Current configuration : 960 bytes

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Goleta

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

!

!--- Applies the virtual interface template to the multilink bundle. !--- Skip this step for ISDN or dialer interfaces.

multilink virtual-template 1

ipx routing 0000.0c47.4e9a

!

!

!

interface Loopback0

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

ipx network BEEF

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

!--- Virtual-template is a logical interface that Creates virtual access !--- interfaces dynamically and applies them to physical serial interfaces.

interface Virtual-Template1

!--- Assumes the IP & IPX address of Loopback0.

ip unnumbered Loopback0

ipx ppp-client Loopback0

!

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

bridge-group 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 1000000

!

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 1000000

!

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

- show ppp multilink - Zeigt Informationen zu aktiven Multilink-Paketen an. Verwenden Sie diesen Befehl, um die Multilink-Verbindung zu überprüfen.

- show interface virtual-access: Zeigt Status, Datenverkehrsdaten und Konfigurationsinformationen zu einer bestimmten virtuellen Zugriffsschnittstelle an.

- show interface serial - ermöglicht Ihnen, alle Probleme mit der seriellen Schnittstelle zu beheben.

Beispielausgabe

Befehle auf dem Montecito nach Herstellen der Verbindung anzeigen

Montecito#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.1.1.1)

MTU 1500 bytes, BW 3088 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: BRIDGECP, IPCP, IPXCP

Last input 00:00:00, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:02:09

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

22 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 124 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Montecito#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 00:00:00, output 00:00:06, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:04:30

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3320 packets input, 107170 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1483 packets output, 24622 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

8 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Montecito#show interface serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:04:32

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3320 packets input, 107161 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1482 packets output, 24646 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

8 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Montecito#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Goleta

Bundle up for 00:01:39

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x3D received sequence, 0xB sent sequence

Member links: 2 (max not set, min not set)

Serial1, since 00:01:40, last rcvd seq 00003C

Serial0, since 00:01:39, last rcvd seq 00003B

Montecito#show bridge group

Bridge Group 1 is running the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Port 10 (Virtual-Access1) of bridge group 1 is forwarding

Port 9 (Virtual-Template1) of bridge group 1 is down

Montecito#

Befehle auf Goleta anzeigen, nachdem die Verbindung hergestellt wurde

Goleta#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.10.2)

MTU 1500 bytes, BW 3088 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: BRIDGECP, IPCP, IPXCP

Last input 00:00:10, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:02:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

4 packets input, 52 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

28 packets output, 892 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Goleta#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 01:52:28, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:55:09

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2364 packets input, 41972 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

4465 packets output, 134689 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 148 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

294 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Goleta#show interface serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 01:52:38, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:55:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2366 packets input, 42030 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

4472 packets output, 134930 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 147 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

289 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Goleta#sh ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Montecito

Bundle up for 00:01:35

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0xB received sequence, 0x3B sent sequence

Member links: 2 (max not set, min not set)

Serial0, since 00:01:36, last rcvd seq 00000A

Serial1, since 00:01:35, last rcvd seq 000009

Goleta#show bridge group

Bridge Group 1 is running the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Port 10 (Virtual-Access1) of bridge group 1 is forwarding

Port 9 (Virtual-Template1) of bridge group 1 is down

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration.

Ressourcen zur Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgenden Ressourcen zur Fehlerbehebung nach Bedarf:

- Fehlerbehebung bei Problemen mit seriellen Leitungen

- HDLC Back-to-Back-Verbindungen

- Fehlerbehebung bei Mietleitungen

Befehle zur Fehlerbehebung

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

- debug ppp negotiation: Gibt an, ob ein Client PPP-Aushandlung erfolgreich besteht. Prüft auch auf Adressverhandlung.

- debug ppp authentication: Gibt an, ob ein Client die Authentifizierung besteht. Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie Cisco IOS Software Release 11.2 oder höher verwenden.

- debug ppp chap: Gibt an, ob ein Client die Authentifizierung besteht. Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie eine Cisco IOS Software-Version vor Version 11.2 verwenden.

- debug ppp error (ppp-Fehler debuggen): Zeigt Protokollfehler und Fehlerstatistiken an, die mit der Aushandlung und Ausführung von PPP-Verbindungen verknüpft sind.

- debug template: Hier können Sie sehen, welche virtuellen Vorlagenkonfigurationen verwendet werden.

- debug profile: Hier können Sie sehen, welche Konfigurationsoptionen auf die Virtual-Access-Schnittstelle angewendet werden.

Beispielausgabe für Debugging

Hier sind einige Debug-Ausgaben für erfolgreiche Aufrufe. Achten Sie auf die Bereiche in Fettschrift. Vergleichen Sie die Ausgabe, die Sie erhalten, mit dem hier gezeigten Ergebnis:

PPP-Debugging auf Montecito

Montecito#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Montecito#

00:07:30: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up

00:07:30: Se1 PPP: Treating connection as a dedicated line

00:07:30: Se1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 2 load]

00:07:30: Se1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 4 len 26

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:30: Se1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 101 len 23

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:30: Se1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 101 len 23

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:30: Se1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 4 len 26

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:30: Se1 LCP: State is Open

00:07:30: Se1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

00:07:31: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 0 load]

00:07:31: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING [0 sess, 0 load]

00:07:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

00:07:31: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

00:07:31: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

00:07:31: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 4 len 26

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

00:07:31: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

00:07:31: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 26

00:07:31: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x6063D8F9 (0x05066063D8F9)

00:07:31: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:31: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

00:07:31: Vi1 BNCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

00:07:31: Vi1 IPXCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

00:07:31: Vi1 MLP: Added first link Se1 to bundle Goleta

00:07:31: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 101 len 23

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:31: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 101 len 23

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:31: Se1 BNCP: MLP bundle interface is built, process packets now

00:07:31: Se1 BNCP: Redirect packet to Vi1

00:07:31: Vi1 BNCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 BNCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

00:07:31: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

00:07:31: Vi1 IPXCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

00:07:31: Vi1 IPXCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

00:07:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to up

00:07:31: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 4 len 26

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:31: Se0 LCP: State is Open

00:07:31: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 2 load]

00:07:31: Vi1 MLP: Added link Se0 to bundle Goleta

00:07:31: Vi1 BNCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 BNCP: State is Open

00:07:31: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

00:07:31: Vi1 IPCP: State is Open

00:07:31: Vi1 IPXCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

00:07:31: Vi1 IPXCP: State is Open

00:07:31: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.10.2

00:07:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

00:07:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Montecito#

Montecito#ping  192.168.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

Montecito#ping ipx

Target IPX address: BEEF.0000.0c47.4e9a

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Verbose [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte IPX Novell Echoes to BEEF.0000.0c47.4e9a,

timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Montecito#

PPP-Debugging auf Goleta

Goleta#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Goleta#

01:00:26: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

01:00:26: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

01:00:26: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 101 len 23

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:26: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 26

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:26: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 26

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:26: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 101 len 23

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:26: Se0 LCP: State is Open

01:00:26: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load]

01:00:26: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 0 load]

01:00:26: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING [0 sess, 0 load]

01:00:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up

01:00:27: Se1 PPP: Treating connection as a dedicated line

01:00:27: Se1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

01:00:27: Se1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 101 len 23

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

01:00:27: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

01:00:27: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 23

01:00:27: Vi1 LCP: MagicNumber 0x60944F10 (0x050660944F10)

01:00:27: Vi1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Vi1 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:27: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

01:00:27: Vi1 BNCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4

01:00:27: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

01:00:27: Vi1 IPXCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

01:00:27: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle Montecito

01:00:27: Se1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 26

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:27: Se1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 26

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:27: Se0 BNCP: MLP bundle interface is built, process packets now

01:00:27: Se0 BNCP: Redirect packet to Vi1

01:00:27: Vi1 BNCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 4

01:00:27: Vi1 BNCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 4

01:00:27: Se0 IPCP: MLP bundle interface is built, process packets now

01:00:27: Se0 IPCP: Redirect packet to Vi1

01:00:27: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

01:00:27: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

01:00:27: Se0 IPXCP: MLP bundle interface is built, process packets now

01:00:27: Se0 IPXCP: Redirect packet to Vi1

01:00:27: Vi1 IPXCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

01:00:27: Vi1 IPXCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

01:00:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

01:00:27: Se1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 101 len 23

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:27: Se1 LCP: State is Open

01:00:27: Se1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 4 load]

01:00:27: Vi1 BNCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 4

01:00:27: Vi1 BNCP: State is Open

01:00:27: Vi1 MLP: Added link Se1 to bundle Montecito

01:00:27: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

01:00:27: Vi1 IPCP: State is Open

01:00:27: Vi1 IPXCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

01:00:27: Vi1 IPXCP: State is Open

01:00:27: Vi1 IPCP: Install route to 10.1.1.1

01:00:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

01:00:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to up

Goleta#

Goleta#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Goleta#ping ipx

Target IPX address: BEEF.0000.0c31.aac2

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Verbose [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte IPX Novell Echoes to BEEF.0000.0c31.aac2,

timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Zugehörige Informationen

- Seite "Technischer Support" aufrufen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems