Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Wie aktiviere ich den HTTPS-Zugriff für die CUE-GUI?

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der HTTPS-Zugriff für die Cisco Unity Express (CUE)-GUI aktiviert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unity Express

- HTTPS

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Unity Express Version 8 und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Wie aktiviere ich den HTTPS-Zugriff für die CUE-GUI?

Gehen Sie wie folgt vor, um den HTTPS-Zugriff für die CUE-GUI zu aktivieren:

1. Führen Sie im CUE-CLI-Konfigurationsmodus den Befehl crypto key generate rsa label gui modulus 1024 aus.

2. Laden Sie CUE erneut.

3. Führen Sie im CUE-CLI-Konfigurationsmodus den Befehl Web Session Security KeyLabel gui aus.

4. Aktivieren Sie Transport Layer Security (TLS) 1.0 in Microsoft Internet Explorer und Mozilla Firefox.

5. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers https://<cue-ip-address> ODER http://<cue-ip-address>:443 ein.