Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Einleitung

In diesem Dokument werden detaillierte Schritte zur Fehlerbehebung beschrieben, um die Zeitzone für WebEx anrufende Benutzer im Control Hub zu ändern.

Voraussetzungen

Anforderungen

Diese Schritte können vom Administrator der Organisation durchgeführt werden.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Mit dieser Methode können Benutzer die Zeitzone für Benutzer auf einer Administratorebene ändern, wenn die Benutzer keinen Zugriff darauf haben, sie von settings.webex.com aus zu ändern.

1) Melden Sie sich an unter admin.webex.com > Benutzer > Wählen Sie den Benutzer aus.

2) Gehen Sie zu Calling -> scrollen Sie nach unten, um das Calling User Portal zu finden und zu starten. Die Benutzerinformationen befinden sich oben rechts. Klicken Sie auf Kontoeinstellungen.

3) Unter Kontoeinstellungen gibt es die Möglichkeit, die Zeitzone für den Benutzer zu ändern.

Anmerkung:

Hierfür wurde eine Erweiterungsanforderung eingereicht, die besagt, dass die Zeitzone für alle Benutzer an diesem Standort geändert wird, wenn die Zeitzone für einen Standort geändert wird.