Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Wurzel

__eemuser

svc-isan

Administrator

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, warum in den Protokollen der Nexus-Switches in einer vPC-Konfiguration nicht definierte Benutzernamen angezeigt werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Nexus 7000

- Nexus 5000 in einer vPC-Konfiguration.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Wenn NX-OS auf Nexus 5000- und Nexus 7000-Plattformen ausgeführt wird, können Benutzernamen wie "root", "_eemuser", "svc-isan" und "admin" in den Accounting-Protokollen angezeigt werden, obwohl diese Benutzernamen nicht explizit vom Benutzer definiert werden. Diese Benutzernamen sind im Switch vordefiniert, und dieses Dokument veranschaulicht die Bedingungen, unter denen die oben genannten Benutzernamen in den Accounting-Protokollen beobachtet werden konnten.

Benutzername

Erläuterung und Protokolle

Wurzel

Dieser Test wurde auf einem Nexus 5000-Switch durchgeführt.

=========================================================

Wenn auf dem Nexus 5000 der Befehl copy run start ausgeführt wird und eine Konfigurationsspeicherung darauf ausgeführt wird (copy run start), wird der Benutzer-Root in den Protokollen angezeigt. Siehe dieses Beispiel:

Tue May 6 05:25:28 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/0:user=admin:cmd=

Performing configuration copy.

Tue May 6 05:25:30 2014:type=start:id=vsh.20707:user=root:cmd=

Tue May 6 05:25:31 2014:type=stop:id=vsh.20707:user=root:cmd=

Tue May 6 05:25:35 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/0:user=admin:cmd=

copy running-config startup-config (SUCCESS)

__eemuser

Dieser Test wurde auf dem Nexus 5000-Switch durchgeführt, wobei die EEM-Funktion (Embedded Event Manager) unterstützt wurde.

==========================================================

Wenn ein EEM-Skript auf einem Nexus 5000-Switch konfiguriert und ein Port-Down-Ereignis erkannt wird, wechselt das EEM-Skript in den Schnittstellenkonfigurationsmodus (in diesem Fall speziell für den Fabric Extender (FEX)-Port Ethernet 114/1/1 zu Testzwecken) und aktiviert es wieder. Siehe nachstehendes Beispiel:

Nexus5K# sh run eem

!Command: show running-config eem

!Time: Sun Apr 27 04:56:04 2014

version 6.0(2)N2(4)

event manager applet test

event syslog pattern "ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE"

action 1.0 cli enable

action 2.0 cli conf t

action 3.0 cli interface ether 114/1/1

action 4.0 cli no shut

action 5.0 cli end
Melden Sie sich mit dem lokal konfigurierten Benutzernamen "admin1" beim Nexus 5000 an. Beispiel für diese Anmeldesitzung:

Nexus1# show users

NAME     LINE         TIME         IDLE          PID COMMENT

admin1    pts/2        Apr 27 04:31   .         31579 (10.137.76.223) *
Schalten Sie den Port E114/1/1 auf einem der mit dem Nexus 5000 verbundenen FEX-Module manuell aus. Der Port wird in diesem Protokoll blockiert:

2014 Apr 27 04:56:26 N5K-C5548UP %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE:

Interface Ethernet114/1/32 is down (Transceiver Absent)

2014 Apr 27 04:56:27 N5K-C5548UP %ETHPORT-5-IF_ADMIN_UP:

Interface Ethernet114/1/32 is admin up.
Im Accounting-Protokoll führte der Benutzer "eem_user" kein Herunterfahren durch, nachdem der Benutzer "admin1" den Port manuell heruntergefahren hatte. Siehe dieses Beispiel:

Sun Apr 27 04:56:25 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/2:user=admin1:

cmd=configure terminal ; interface Ethernet114/1/1 (SUCCESS)

Sun Apr 27 04:56:25 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/2:user=admin1:

cmd=configure terminal ; interface Ethernet114/1/1 ; shutdown (REDIRECT)

Sun Apr 27 04:56:26 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/2:user=admin1:

cmd=configure terminal ; interface Ethernet114/1/1 ; shutdown (SUCCESS)

Sun Apr 27 04:56:26 2014:type=start:id=vsh.32539:user=__eemuser:cmd=

Sun Apr 27 04:56:27 2014:type=update:id=vsh.32539:user=__eemuser:cmd=configure

terminal ; interface Ethernet114/1/1 (SUCCESS)

Sun Apr 27 04:56:27 2014:type=update:id=vsh.32539:user=__eemuser:cmd=configure

terminal ; interface Ethernet114/1/1 ; no shutdown (REDIRECT)

Sun Apr 27 04:56:27 2014:type=update:id=vsh.32539:user=__eemuser:cmd=configure

terminal ; interface Ethernet114/1/1 ; no shutdown (SUCCESS)
Aus dem obigen Zeitstempel und wenn das EEM-Skript ausgelöst wird, wird die Aktion für "no shutdown" vom Benutzer "eem_user" protokolliert.

svc-isan

Dieser Test wurde auf einem Nexus 7000 durchgeführt.

======================================

Wenn ein EEM-Skript auf dem Nexus 7000 konfiguriert und ein Ereignis zum Herunterfahren des Ports erkannt wird, wechselt das EEM-Skript in den Schnittstellenkonfigurationsmodus (in diesem Fall speziell für FEX-Schnittstelle Ethernet 101/1/10 zum Testzweck) und führt eine Sicherung durch. Siehe dieses Beispiel:

event manager applet TEST

event syslog pattern ".*ETHPORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN.*"

action 1.0 cli enable

action 2.0 cli conf t

action 3.0 cli int e101/1/10

action 4.0 cli no shut

action 5.0 cli end

action 6.0 syslog msg INTERFACE CHANGED TO ADMIN NO SHUT

\ action 7.0 syslog priority critical msg INTERFACE HAS BEEN CHANGED TO ADMIN UP
Wenn E101/1/10 heruntergefahren wird, löst das EEM-Skript den Port aus und schließt ihn nicht aus. Im Protokoll wird die folgende Meldung angezeigt:

2014 Mar 12 07:12:37 Nexus_7000 %ETHPORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN:

Interface Ethernet101/1/10 is down (Administratively down)

2014 Mar 12 07:12:38 Nexus_7000 %ETHPORT-5-IF_ADMIN_UP:

Interface Ethernet101/1/10 is admin up .

2014 Mar 12 07:12:38 Nexus_7000 %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I:

Configured from vty by admin on vsh.23673

2014 Mar 12 07:12:38 Nexus_7000 %EEM_ACTION-2-CRIT:

INTERFACE HAS BEEN CHANGED TO ADMIN UP
Im Accounting-Protokoll und beim gleichen Zeitstempel sehen Sie, dass die Deaktivierungsaktion von admin durchgeführt wurde. Dabei handelt es sich um das Konto, das für die Anmeldung beim Nexus 7000 verwendet wurde. Sie sehen, dass der EEM ausgelöst wird und die Konfigurationsänderung durch EEM als svc-isan protokolliert wird. Siehe das Accounting-Protokoll des Nexus 7000:

Wed Mar 12 07:12:37 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/0:user=admin:

cmd=switchto ; configure terminal ; interface Ethernet101/1/10 ;

shutdown (REDIRECT)

Wed Mar 12 07:12:37 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/0:user=admin:

cmd=switchto ; configure terminal ; interface Ethernet101/1/10 ;

shutdown (SUCCESS)

Wed Mar 12 07:12:38 2014:type=start:id=vsh.23673:user=svc-isan:cmd=

Wed Mar 12 07:12:38 2014:type=update:id=vsh.23673:user=svc-isan:

cmd=configure terminal ; interface Ethernet101/1/10 (SUCCESS)

Wed Mar 12 07:12:38 2014:type=update:id=vsh.23673:user=svc-isan:

cmd=configure terminal ; interface Ethernet101/1/10 ;

no shutdown (REDIRECT)

Wed Mar 12 07:12:38 2014:type=update:id=vsh.23673:user=svc-isan:

cmd=configure terminal ; interface Ethernet101/1/10 ;

no shutdown (SUCCESS)

Wed Mar 12 07:12:38 2014:type=update:id=vsh.23673:user=svc-isan:

cmd=syslog msg INTERFACE CHANGED TO ADMIN NO SHUT (SUCCESS)

Wed Mar 12 07:12:38 2014:type=update:id=vsh.23673:user=svc-isan:

cmd=syslog priority critical msg INTERFACE HAS BEEN CHANGED TO

ADMIN UP (SUCCESS)

Administrator

Dieser Test wurde mit einem Nexus 5000-Paar mit Konfigurationssynchronisierung durchgeführt.

===============================================================

Die Vorkonfiguration für die Konfigurationssynchronisierung mit einem Nexus 5000-Paar finden Sie hier: Konfigurationssynchronisierungsvorgänge.

Diese Konfiguration wurde in einem Switch-Profil verwendet:

N5K1(config-sync-sp-if)# sh switch-profile buffer

switch-profile : Test

----------------------------------------------------------

Seq-no  Command

----------------------------------------------------------

2       interface Ethernet1/8

2.1       switchport

2.2       switchport mode trunk

2.3       switchport trunk allowed vlan 1-100

2.4       shutdown
Bestätigen Sie die Änderung, und schieben Sie sie zum Peer-Switch. Überprüfen Sie anschließend, ob die Anwendung erfolgreich durchgeführt wurde:

N5K1(config-sync-sp-if)# commit

Verification successful...

Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on

amount of configuration in buffer.

Please avoid other configuration changes during this time.

Commit Successful
Überprüfen Sie jetzt, ob das Accounting-Protokoll auf dem Nexus 5001, "test_user", vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um den Benutzernamen, der bei Nexus 5000 angemeldet ist. Die Konfigurationsänderungen werden hier protokolliert:

Thu Mar 6 08:19:22 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface

Ethernet1/8 (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface

Ethernet1/8 (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport (REDIRECT)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport mode trunk (REDIRECT)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport mode trunk (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742(sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport trunk allowed vlan 1-100  (REDIRECT)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport trunk allowed vlan 1-100 (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

shutdown (REDIRECT)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.23742 (sp-commit):

user=test_user:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

shutdown (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=stop:id=ppm.23742:user=test_user:

cmd=Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/1:

user=test_user:cmd= configure sync ; switch-profile Test ;

commit (SUCCESS)

Thu Mar 6 08:19:23 2014:type=update:id=10.10.10.10@pts/1:

user=test_user:cmd= configure sync ; commit (SUCCESS)
Sehen Sie sich diesen Nexus 5000-Peer-Switch an, über den die Konfigurationsänderungen vom Nexus 5001 übernommen wurden. Das Accounting-Protokoll meldet etwa denselben Zeitstempel und gibt an, dass die gleiche Konfigurationsänderung von "admin" vorgenommen wurde:

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit)

:user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport (REDIRECT)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport (SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport (SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport mode trunk (REDIRECT)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport mode trunk (SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport trunk allowed vlan 1-100 (REDIRECT)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

switchport trunk allowed vlan 1-100 (SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8

(SUCCESS)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

shutdown (REDIRECT)

Thu Mar  6 08:19:23 2014:type=update:id=ppm.21880 (sp-commit):

user=admin:cmd= configure terminal ; interface Ethernet1/8 ;

shutdown (SUCCESS)