Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Übersicht

Schritt 1: Neuen Setup konfigurieren

Konfiguration der erforderlichen Funktionen

Grundlegende vPC-Konfiguration

VSAN-Konfiguration

Schritt 2: Konfigurieren des UCS-Servers und des VIC-Adapters

Schritt 3: Konfigurieren von Nexus 5000-Switches für verschiedene Topologien

Topologie 1: Direkte Verbindung der CNA-Ports mit dem Nexus 500-Switch

Übersicht

Beispielkonfiguration auf einer Seite des Nexus 500-Switches

Überprüfung

Topologie 2: FEX ist im Durchgangsmodus mit dem Nexus 500-Switch verbunden, und CNA mit FEX-Ports verbunden

Übersicht

Beispielkonfiguration

Host-vPC-Konfiguration

Überprüfung

Topologie 3: FEX ist im erweiterten vPC-Modus mit dem Nexus 500-Switch verbunden, und CNA mit FEX-Ports verbunden

Übersicht

Aktiv - Aktive FEX-Konfiguration

FCoE-Schlüsselwort auf FEX 102 auf B-Seite des Nexus 5K-Switches

Host-vPC-Konfiguration

VFC-Konfiguration

Überprüfung

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Fibre Channel over Ethernet (FCoE)-Verbindungen zwischen auf Cisco UCS-Rack-Servern (Unified Computing System) installierten Virtual Interface Card (VIC)-Adaptern und Cisco Nexus-Switches der Serie 5500 (Nexus 5K) konfiguriert werden. Zwei Beispieltopologien umfassen Cisco Fabric Extender (FEX)-Geräte, eine Beispieltopologie jedoch nicht.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Nexus Switches der Serie 5500

- Cisco UCS Rack-Server - Konfiguration des Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Grundlegendes FCoE

Diese Konfiguration ist in der Umgebung vorhanden:

- Das Storage Area Network (SAN)-Array wird so konfiguriert, dass der Zugriff auf Logical Unit Numbers (LUNs) für virtuelle Host-Bus-Adapter (vHBAs) auf der Cisco VIC-Karte ermöglicht wird.

- Cisco Nexus Version 5.1(3)N1(1a) oder höher wird auf den Cisco Nexus 5K-Switches installiert.

- Die erforderlichen Lizenzen werden auf den Nexus 5K-Switches installiert.

Informationen zu Einschränkungen und Kompatibilitätsinformationen finden Sie im Konfigurationsleitfaden für die einzelnen Hardwaregeräte.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco UCS C220 M3 Server mit VIC 1225

- CIMC 1.5.4-Firmware-Bündel

- Nexus 5548UP mit Version 6.0(2)N2(1)

- FEX-Modell - Nexus 2232PP

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Übersicht

Dies ist eine Übersicht über den Konfigurationsprozess:

1. Führen Sie für eine neue Konfiguration die Basiskonfiguration für Nexus 5K-Switches durch. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie einem vorhandenen Netzwerk einen Server hinzufügen.

2. Konfigurieren Sie den VIC-Adapter auf dem UCS-Server.

3. Konfigurieren Sie die Nexus 5000-Switches basierend auf Ihrer Topologie.

Der Server kann in einer der folgenden drei Topologien bereitgestellt werden:

- Topologie 1 - Auf Nexus 500-Switches konfigurierter Virtual Port Channel (vPC) und direkt mit einem Nexus 500-Switch verbundene konvergente Netzwerkadapter-Ports (CNA)

- Topologie 2 - FEX ist im Durchgangsmodus mit einem Nexus 500-Switch verbunden und CNA mit FEX-Ports verbunden.

- Topologie 3 - FEX ist im erweiterten vPC-Modus mit einem Nexus 500-Switch verbunden, CNA mit FEX-Ports verbunden

Das Dokument enthält Beispielkonfigurationen für die FCoE-Konnektivität für jede Topologie.

Hinweise:

Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das Output Interpreter Tool, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Schritt 1: Neuen Setup konfigurieren

Obwohl dieses Dokument die FCoE-Konfiguration auf VIC-Adaptern und Nexus 5K-Switches behandelt, enthält es aus Gründen der Vollständigkeit auch die erforderliche Basiskonfiguration auf dem vPC und die FCoE-Funktionen.

Die Topologie in diesem Beispiel verwendet Virtual Storage Area Network (VSAN) 100 und VSAN 200 als zwei SAN-Fabrics. Diese VSANs werden auf der A- und auf der B-Seite des Nexus 5K-Switches erstellt und FCoE-VLANS 100 bzw. 200 zugeordnet.

Für eine neue Konfiguration wird in diesem Verfahren beschrieben, wie die Basiskonfiguration auf den Nexus 5K-Switches ausgeführt wird:

1. Aktivieren Sie die erforderlichen Funktionen (Link Layer Discovery Protocol [LLDP], Link Aggregation Control Protocol [LACP], FCoE, FEX, vPC) auf den Nexus 500-Switches. Ein Beispiel für diesen Schritt finden Sie unter Konfiguration erforderlicher Features.

2. Schließen Sie die grundlegende vPC-Konfiguration ab:

1. Erstellen Sie die vPC-Domäne.

2. Erstellen Sie die vPC-Peer-Keepalive-Links.

3. Konfigurieren Sie die vPC-Peer-Verbindungen. Siehe vPC-Basiskonfiguration bzgl. der Schritte 1-3 und der Aktivierung des vPC auf beiden Nexus 5K-Switches.

4. Erstellen Sie den vPC, oder verwenden Sie die Port-Channels erneut.

5. Überprüfen Sie den vPC.

3. Konfigurieren der VSANs Ein Beispiel für diesen Schritt finden Sie unter VSAN-Konfiguration.

Hinweis: Sie können diese Schritte überspringen, wenn Sie einem vorhandenen Netzwerk einen Server hinzufügen. fahren Sie mit Schritt 2 fort: Konfigurieren Sie UCS Server und VIC Adapter.

Konfiguration der erforderlichen Funktionen

5548-switch# configure terminal

5548-switch(config)# feature lldp

5548-switch(config)# feature lacp

5548-switch(config)# feature fcoe

5548-switch(config)# feature fex

5548-switch(config)# feature vpc

5548-switch(config)# end

Grundlegende vPC-Konfiguration

5548-switch# configure terminal

5548-switch(config)# vpc domain 150

5548-switch (config-vpc-domain)# peer-keepalive destination <peer-switch-ip>

source <source-ip> vrf management

5548-switch(config-vpc-domain)# interface port-channel 150

5548-switch(config-if)# switchport mode trunk

5548-switch(config-if)# vpc peer-link

5548-switch(config-if)# no shut

VSAN-Konfiguration

5548-switch-A # configure terminal

5548-switch-A(config)# vsan database

5548-switch-A(config-vsan-db)#vsan 100

5548-switch-A(config)#exit

5548-switch-A(config)#vlan 100

5548-switch-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

5548-switch-B # configure terminal

5548-switch-B(config)#vsan database

5548-switch-B(config-vsan-db)#vsan 200

5548-switch-B(config)#exit

5548-switch-B(config)#vlan 200

5548-switch-B(config-vlan)#fcoe vsan 200

Schritt 2: Konfigurieren des UCS-Servers und des VIC-Adapters

Konfigurieren Sie den VIC-Adapter auf dem UCS-Server. Dieses Verfahren beschreibt, wie diese Konfiguration auf alle Cisco VIC (P81E, VIC 1225 oder VIC 1225T) Adapter angewendet wird:

1. Verwenden Sie das Host Update Utility, um die Firmware der Server-Hardwarekomponenten auf die neueste Version zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die VIC-Firmware aktualisieren.

2. Der VIC-Adapter wird standardmäßig im CE-Modus (Classical Ethernet) betrieben und ist mit zwei vNICs (Virtual Network Interface Controller) und zwei vHBAs konfiguriert. Jede dieser vNICs und vHBAs ist mit einer physischen Uplink-DCE-Schnittstelle verbunden. d. h. FC0 ist an Uplink-DCE-Port 0 und fc1 an Uplink-DCE-Port 1 des Adapters angeheftet:

3. Schalten Sie den Server ein, und beachten Sie, dass die Details zum VIC-Adapter im Bestandsabschnitt ausgefüllt werden.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte vHBAs, und wählen Sie eine vHBA-Schnittstelle (fc0 oder fc1) aus.

5. Klicken Sie auf Eigenschaften, und konfigurieren Sie dann die FCoE-Eigenschaften auf dem VIC-Adapter. Definieren Sie die FCoE-VLAN-ID im Textfeld Standard-VLAN:

Wenn Sie den Start vom SAN planen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen FC SAN Boot (FC-SAN-Boot), und fügen Sie das Ziel-WWPN zur Starttabelle hinzu:

6. Starten Sie den Server neu, damit die Konfigurationsänderungen wirksam werden.

Schritt 3: Konfigurieren von Nexus 5000-Switches für verschiedene Topologien

Der Server kann in einer von drei Topologien bereitgestellt werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Nexus 500-Switches basierend auf Ihrer Topologie konfigurieren.

Allgemeine Konfigurationsrichtlinien für alle drei Topologien:

1. Die Virtual Fibre Channel (VFC)-Schnittstelle ist an einen Mitglieds-Port (physische Ethernet-Schnittstelle) des Port-Channels gebunden.

2. Die Switchports befinden sich im Trunk-Modus, und das FCoE-VLAN wird als nicht natives VLAN konfiguriert.

3. Der Spanning-Tree-Typ der Switch-Ports wird so konfiguriert, dass sie eine Verbindung zum Server als Edge-Trunk herstellen.

Dieses Dokument enthält Beispielkonfigurationen für Fabric A. sollten Sie eine ähnliche Konfiguration für Fabric B auf dem anderen Switch durchführen.

Topologie 1: Direkte Verbindung der CNA-Ports mit dem Nexus 500-Switch

Übersicht

In diesem Szenario befinden sich die Nexus 5K-Switches im vPC, und die CNA-Serverports sind direkt mit beiden Nexus 5K-Switches verbunden. Dieses Verfahren beschreibt die Konfiguration für diese Topologie:

1. Ordnen Sie die Ethernet-Schnittstelle der neuen Port-Channel-Schnittstelle zu.

2. Konfigurieren Sie den Port-Channel als Trunk, an dem das FCoE-VLAN getaggt ist, und ordnen Sie den Port-Channel der vPC-ID zu.

3. Erstellen Sie die VFC-Schnittstelle, und binden Sie sie an das Port-Channel-Mitglied (Ethernet-Schnittstelle).

4. Ordnen Sie die VFC-Schnittstelle der entsprechenden VSAN-ID zu. Ein Beispiel für die Schritte 1-4 finden Sie unter Beispielkonfiguration auf einer Seite eines Nexus 5K-Switches.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um die B-Seite des Nexus 5K-Switches zu konfigurieren.

6. Überprüfen Sie die Konfiguration.

Beispielkonfiguration auf einer Seite des Nexus 500-Switches

N5548UP-A(config)# int eth 1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# interface port-channel 1

N5548UP-A(config-if)# switchport mode trunk

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk native vlan 10

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,100

N5548UP-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

N5548UP-A(config-if)# vpc 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A(config)# int vfc 1

N5548UP-A(config-if)# bind interface ethernet 1/1

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exitN5548UP-A(config)# vsan database

N5548UP-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1

N5548UP-A(config-vsan-db)# end

Überprüfung

N5548UP-A# show run int port-channel 1 membership

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

speed 10000

vpc 1

interface Ethernet1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

channel-group 1

N5548UP-A# show run int vfc 1

interface vfc1

bind interface Ethernet1/1

switchport trunk allowed vsan 100

no shutdown

Topologie 2: FEX ist im Durchgangsmodus mit dem Nexus 500-Switch verbunden, und CNA mit FEX-Ports verbunden

Übersicht

In diesem Szenario ist der FEX im Durchgangsmodus mit dem Nexus 5K-Switch verbunden, und der CNA ist mit den FEX-Ports verbunden. Dieses Verfahren beschreibt die Konfiguration für diese Topologie:

Direkte FEX-Konfiguration:

1. Weisen Sie eine FEX-ID zu.

2. Ordnen Sie die Ethernet-Schnittstelle der neuen Port-Channel-Schnittstellen-ID zu, und konfigurieren Sie den neuen Port-Channel mit den FEX-Fabric-Parametern. Ein Beispiel für die Schritte 1-2 finden Sie unter Beispielkonfiguration.

Host-vPC-Konfiguration:

3. Ordnen Sie die FEX-Host-Schnittstellen (HIF) der neuen Port-Channel-Schnittstellen-ID zu, und konfigurieren Sie die Port-Channel-Parameter.

4. Ordnen Sie den HIF-Port-Channel der vPC-Schnittstelle zu.

5. Erstellen Sie die VFC-Schnittstelle, und binden Sie sie an den Mitglieds-Port (Ethernet) des Host-Port-Channels. Ein Beispiel für die Schritte 3 bis 5 finden Sie unter Host-vPC-Konfiguration.

6. Überprüfen Sie die Konfiguration.

Wiederholen Sie die Schritte 1-4 auf der B-Seite des Nexus 5K-Switches, und verwenden Sie die gleiche vPC-Schnittstellennummer unter dem HIF-Port-Channel.

Beispielkonfiguration

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# fex 101

N5548UP-A(config-fex)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 1/5 - 6

N5548UP-A(config-if-range)# channel-group 210

N5548UP-A(config-if-range)#no shut

N5548UP-A(config-if-range)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 210

N5548UP-A(config-if)# switchport mode fex-fabric

N5548UP-A(config-if)# fex associate 101

N5548UP-A(config-if)#no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

Host-vPC-Konfiguration

<---Create HIF port-channel-->

N5548UP-A(config-if)# interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Configure port-channel parameters-->

N5548UP-A(config)# interface port-channel 1

N5548UP-A(config-if)#switchport mode trunk

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk native vlan 10

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,100

N5548UP-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

N5548UP-A(config-if)# vpc 10

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Create vfc interfvace and bind to port-channel (Ethernet interface)-->

N5548UP-A(config)# int vfc 1

N5548UP-A(config-if)# bind interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Associate vfc interface to corresponding VSAN ID-->

N5548UP-A(config)# vsan database

N5548UP-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1

N5548UP-A(config-vsan-db)# end

Überprüfung

N5548UP-A# show run int port-channel 210 membership

interface port-channel210

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

interface Ethernet1/5

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 210

interface Ethernet1/6

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 210

N5548UP-A# show int fex

Fabric Fabric Fex FEX

Fex Port Port State Uplink Model Serial

---------------------------------------------------------------

101 Eth1/5 Active 1 N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

101 Eth1/6 Active 2 N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

N5548UP-A# show run int port-channel 1 membership

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

speed 10000

vpc 10

interface Ethernet101/1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

channel-group 1

N5548UP-A# show run int vfc 1

interface vfc1

bind interface Ethernet101/1/1

switchport trunk allowed vsan 100

no shutdown

Topologie 3: FEX ist im erweiterten vPC-Modus mit dem Nexus 500-Switch verbunden, und CNA mit FEX-Ports verbunden

Übersicht

In diesem Szenario ist der FEX im erweiterten vPC-Modus mit dem Nexus 5K-Switch verbunden, und der CNA ist mit den FEX-Ports verbunden.

SAN Fabric A-Datenverkehr (FCoE VLAN 100) ist FEX 101/A-Seite des Nexus 5K-Switches zugeordnet. SAN Fabric B-Datenverkehr (FCoE VLAN 200) ist auf FEX 102/B-Seite des Nexus 500-Switches verknüpft.

Für einen Host-Port-Channel mit zwei Mitgliedern müssen Sie HIF-Ports auf beiden FEX-Geräten auf beiden Nexus 5K-Switches konfigurieren. d. h. insgesamt vier HIF-Port-Konfigurationen sind erforderlich.

Dieses Verfahren beschreibt die Konfiguration für diese Topologie:

Aktiv - Aktive FEX-Konfiguration:

1. Weisen Sie die FEX-ID zu.

2. Fügen Sie auf jedem Nexus 5K-Switch das Schlüsselwort "fcoe" unter einem einzigen FEX hinzu, um die SAN-Fabric-Isolierung zu aktivieren.

3. Erstellen Sie den FEX Fabric-Port-Channel.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 für den anderen FEX auf demselben Nexus 5K-Switch.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 auf der B-Seite des Nexus 5K-Switches. Ein Beispiel finden Sie unter Active - Active FEX Configuration und FCoE Keyword auf FEX 102 auf B Side of Nexus 5K Switch.

Host-vPC-Konfiguration:

6. Erstellen Sie die Port-Channel-Schnittstelle, und konfigurieren Sie die erforderlichen VLANs.

7. Konfigurieren Sie den HIF-Port (die mit der CNA verbundene FEX-Schnittstelle) auf beiden FEXs, und lassen Sie das FCoE-VLAN und die Ethernet-VLANs zu. Ordnen Sie dann den HIF-Port der in Schritt 6 erstellten Host-Port-Channel-ID zu.

8. Erstellen Sie die VFC-Schnittstelle, und binden Sie sie an den Mitglieds-Port (Ethernet) des Host-Port-Channels.

9. Wiederholen Sie die Schritte 6-8 auf der B-Seite des Nexus 5K-Switches, und verwenden Sie dieselbe Host-Port-Channel-Schnittstellen-ID. Ein Beispiel finden Sie unter Host-vPC-Konfiguration.

VFC-Schnittstellenkonfiguration:

10. Erstellen Sie die VC-Schnittstelle, und binden Sie sie an den Port-Channel-Member (HIF)-Port.

11. Weisen Sie dem entsprechenden VSAN die VFC-Schnittstelle zu.

12. Wiederholen Sie die Schritte 10-11 auf der B-Seite des Nexus 5K-Switches. Ein Beispiel finden Sie unter VFC-Konfiguration.

13. Überprüfen Sie die Konfiguration.

Aktiv - Aktive FEX-Konfiguration

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# fex 101

N5548UP-A(config-fex)# fcoe

N5548UP-A(config-fex)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 1/3 - 4

N5548UP-A(config-if-range)# channel-group 201

N5548UP-A(config-if-range)#no shut

N5548UP-A(config-if-range)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 201

N5548UP-A(config-if)# switchport mode fex-fabric

N5548UP-A(config-if)# fex associate 101

N5548UP-A(config-if)# vpc 201

N5548UP-A(config-if)#no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# fex 102

N5548UP-A(config-fex)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 1/5 - 6

N5548UP-A(config-if-range)# channel-group 202

N5548UP-A(config-if-range)#no shut

N5548UP-A(config-if-range)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 202

N5548UP-A(config-if)# switchport mode fex-fabric

N5548UP-A(config-if)# fex associate 102

N5548UP-A(config-if)# vpc 202

N5548UP-A(config-if)#no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

FCoE-Schlüsselwort auf FEX 102 auf B-Seite des Nexus 5K-Switches

N5548UP-B# configure terminal

N5548UP-B(config)# fex 102

N5548UP-B(config-fex)# fcoe

N5548UP-B(config-fex)# exit

Host-vPC-Konfiguration

N5548UP-A(config-if)# interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 102/1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 1

N5548UP-A(config-if)#switchport mode trunk

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk native vlan 10

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,100

N5548UP-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

VFC-Konfiguration

<---Create vfc interface and bind to port-channel member (ethernet interface)-->

N5548UP-A(config)# int vfc 1

N5548UP-A(config-if)# bind interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Associate vfc interface to corresponding VSAN ID-->

N5548UP-A(config)# vsan database

N5548UP-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1

N5548UP-A(config-vsan-db)# end

Überprüfung

N5548UP-A# show fex

FEX FEX FEX FEX

Number Description State Model Serial

------------------------------------------------------------------------

101 FEX0101 Online N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

102 FEX0102 Online N2K-C2232PP-10GE SSI14260EVV

N5548UP-A# show interface fex

Fabric Fabric Fex FEX

Fex Port Port State Uplink Model Serial

---------------------------------------------------------------

101 Eth1/3 Active 2 N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

102 Eth1/4 Active 1 N2K-C2232PP-10GE SSI14260EVV

N5548UP-A# show fex 101 detail

FEX: 101 Description: FEX0101 state: Online

FEX version: 6.0(2)N2(1) [Switch version: 6.0(2)N2(1)]

FEX Interim version: 6.0(2)N2(1)

Switch Interim version: 6.0(2)N2(1)

Extender Serial: SSI142602QN

FCoE Admin: true

FCoE Oper: true

FCoE FEX AA Configured: true

N5548UP-A# show run interface port-channel 1 membership

interface port-channel1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

speed 10000

interface Ethernet102/1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 1

interface Ethernet101/1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 1

N5548UP-A# show int vfc 1

vfc1 is trunking

Bound interface is Ethernet101/1/1

Port WWN is 20:00:54:7f:ee:e1:6a:bf

Admin port mode is F, trunk mode is on

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up) (100)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

N5548UP-A# show run int port-channel 201 membership

interface port-channel201

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

vpc 201

interface Ethernet1/3

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 201

interface Ethernet1/4

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 201

N5548UP-A# show run int port-channel 202 membership

interface port-channel202

switchport mode fex-fabric

fex associate 102

vpc 202

interface Ethernet1/5

switchport mode fex-fabric

fex associate 102

channel-group 202

interface Ethernet1/6

switchport mode fex-fabric

fex associate 102

channel-group 202

Dieser Screenshot von der Server-Bootreihenfolge validiert die Switch-Konfiguration, da die VIC-Firmware die LUN erfolgreich erkennt und die Boot-Tabelle aktualisiert:

Überprüfen

Die Konfigurationsbeispiele enthalten Überprüfungsverfahren.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Führen Sie diese Prüfungen durch, um festzustellen, ob die VFC-Lösung verfügbar ist:

1. Stellen Sie sicher, dass die Kabel zwischen Adapterports, die vHBA zugeordnet sind, und den Nexus 5K-Switch-Ports die erforderlichen VSANs aufweisen.

2. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellen nicht vom Administrator heruntergefahren werden.

3. Überprüfen Sie, ob das FCoE-VLAN auf der Ethernet-Schnittstelle konfiguriert ist, die durch die VFC begrenzt wird.

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu überprüfen:

- show run fcoe

- show vsan

- show vlan fcoe

- show interface vfc ID

- show vpc

- show flogi datenbank

Zugehörige Informationen

- Verwalten des Abschnitts "Netzwerkadapter" im Konfigurationsleitfaden für die integrierte Management Controller-GUI der Cisco UCS C-Serie, Version 1.5

- Konfigurieren von erweiterten virtuellen Port-Channels im Nexus Layer-2-Switching-Konfigurationsleitfaden für NX-OS 5500, Version 6.x

- Konfigurieren des Fabric Extender-Abschnitts im Konfigurationshandbuch für Layer-2-Switching für NX-OS der Cisco Nexus 5500-Serie, Version 6.x

- Cisco Nexus 5500 NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide, Version 6.x

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems