Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundtheorie

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Catalyst 2948G - Befehle anzeigen

Catalyst 2948G-L3 zeigt Befehle

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Fast EtherChannel (FEC)- und 802.1Q-Trunking-Konfiguration zwischen einem Catalyst 2948G-L3-Switch mit Cisco IOS®-Software und Switches mit CatalystOS-Switches (alle Modelle, einschließlich Catalyst Switches der Serien 4000, 5000 und 60) erläutert. ...

Voraussetzungen

Anforderungen

Eine Liste der Catalyst Switches, die 802.1Q- und ISL-Trunking-Kapselungen unterstützen, finden Sie unter Systemanforderungen für die Implementierung von Trunking.

Es gibt bestimmte Richtlinien für die Konfiguration von EtherChannel und Trunking. In der Dokumentation zu Ihrer Switch-Software nachsehen. Wenn Sie beispielsweise CatalystOS (CatOS) Software Version 8.2.x auf einem Catalyst 6500/6000 ausführen, lesen Sie den Catalyst Software Configuration Guide 6500, 8.2 und lesen Sie sorgfältig die Konfigurationsrichtlinien und -beschränkungen in der Konfiguration von Ethernet-VLAN-Trunks und der Konfiguration. Abschnitte zum EtherChannel.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 2948G mit installiertem CatOS 7.1.2 (nur 802.1Q)

- Catalyst 2948G-L3 mit installierter Cisco IOS Software-Version 12.0(14)W5(20)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundtheorie

Die Verwendung von EtherChannel kann für mehr Bandbreite und Redundanz sorgen. EtherChannel ist praktisch, da die Bandbreite ohne Erhöhung der Komplexität des Designs skaliert werden kann. Spanning-Tree behandelt das EtherChannel-Paket als eine einzige Verbindung, sodass keine Schleifen eingeführt werden. Routing-Protokolle behandeln den EtherChannel auch als eine einzige geroutete Schnittstelle mit einer gemeinsamen IP-Adresse. Die EtherChannel-Bündelung bietet bis zu 1600 Mbit/s FEC (Fast EtherChannel), Vollduplex oder 16 Gbit/s Gigabit EtherChannel (GEC). Das Trunking leitet den Datenverkehr von mehreren VLANs über eine Point-to-Point-Verbindung zwischen den beiden Geräten weiter. Zwei Trunking-Methoden sind Inter-Switch Link Protocol (ISL, ein proprietäres Protokoll von Cisco) oder 802.1Q (ein IEEE-Standard). Dieses Dokument behandelt speziell 802.1Q-Trunking.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt enthalten die Konfigurationen einen FEC- und einen 802.1Q-Trunk mit vier Ports zwischen dem 2948G-L3 und einem CatOS-Switch.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den Befehlen in diesem Dokument zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Catalyst 2948G

- Catalyst 2948G-L3

Catalyst 2948G

CatOS (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default

configurations.

............

.......................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Thu Nov 21 2002, 15:24:27

!

#version 7.1(2)

!

!

#system web interface version(s)

set prompt CatOS

!

#test

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#ip

set interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255

set interface sl0 down

set interface me1 down

set ip alias default         0.0.0.0

set ip alias cat             10.10.10.2

!

#spantree

#vlan                         <VlanID>

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

!--- Ports 2/1 to 2/4 are assigned to a port channel.

#port channel

set port channel 2/1-4 29

!

#multicast filter

set igmp filter disable

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

!--- The trunking mode is specified as 802.1Q, because it !--- is the only encapsulation that is supported on the !--- 2948G. The mode is set to nonegotiate, because the !--- 2948G-L3 does not support Dynamic Trunking Protocol (DTP).

#module 2 : 50-port 10/100/1000 Ethernet

set trunk 2/1  nonegotiate 802.1Q 1-1005

set trunk 2/2  nonegotiate 802.1Q 1-1005

set trunk 2/3  nonegotiate 802.1Q 1-1005

set trunk 2/4  nonegotiate 802.1Q 1-1005

!--- The channel mode is set to on, because 2948G-L3 !--- does not support Port Aggregation Protocol (PAgP).

set port channel 2/1-4 mode on

end

Catalyst 2948G-L3

2948G-L3# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

enable secret 5 $1$bNvR$33puy1WCyrdKMvlnj61Js.

!

ip subnet-zero

!

!

!--- The logical port-channel interface must be created !--- before you put the physical interfaces into the !--- channel group.interface port-channel1.

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!--- Specify the native VLAN: VLAN 1 in this example, !--- which is the default. For performance and security !--- reasons, it is recommended that you keep the user !--- traffic off of the native or management VLAN.

interface Port-channel1.1

encapsulation 802.1Q 1 native

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel1.2

encapsulation 802.1Q 2

ip address 10.10.11.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!--- Specify all of the physical ports that are part !--- of the logical port channel interface.

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

!--- Output suppressed.

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Bestätigung, dass Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Catalyst 2948G - Befehle anzeigen

- show port channel: Zeigt EtherChannel-Informationen an. Es zeigt auch das Lastenausgleichs- oder Frame-Verteilungsschema, Port- und Port-Channel-Informationen an.

!--- Verify that the port channel is UP (connected, on) and that !--- all the physical ports are members (channel ID).

CatOS (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

2/1  connected  on                      29   801

2/2  connected  on                      29   801

2/3  connected  on                      29   801

2/4  connected  on                      29   801

Port  Device-ID                       Port-ID                Platform

----- ------------------------------- ---------------------- --------------

2/1  2948G-L3                        FastEthernet1          cisco Cat2948G

2/2   Not directly connected to switch

2/3  2948G-L3                        FastEthernet3          cisco Cat2948G

2/4  2948G-L3                        FastEthernet4          cisco Cat2948G

Hinweis: Es ist normal, dass Port 2/2 nicht direkt mit dem Switch verbunden ist. Die Ausgabe des Befehls show port channel auf dem Switch, der mit einem Router verbunden ist, sieht normalerweise wie in diesem Beispiel aus. Da der Router nicht am PAgP (zum Aushandeln von Kanälen) beteiligt ist und der Kanal eingeschaltet ist, zeigen die Ports die FEC-Nachbarinformationen mithilfe von CDP-Daten (Cisco Discovery Protocol) an. Die Cisco IOS-Software sendet CDP-Pakete an der Kanalschnittstelle und an den physischen Schnittstellen. Einer der Catalyst-Ports sieht mehrere CDP-Nachbarn und Berichte, die nicht direkt mit dem Switch verbunden sind. Dies ist ein kosmetisches Problem, und weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID CSCdp04017 (nur registrierte Kunden).

- show port channel statistics - Zeigt die Admin-Gruppe des Port-Channels an und zeigt an, ob PAgP auf dem Port-Channel verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass PAgP auf den Verbindungen nicht verwendet wird.

CatOS (enable) show port channel status

Port  Admin   PAgP Pkts   PAgP Pkts PAgP Pkts PAgP Pkts PAgP Pkts PAgP Pkts

Group   Transmitted Received  InFlush   RetnFlush OutFlush  InError

----- ------- ----------- --------- --------- --------- --------- ---------

2/1       29           0         0         0         0         0         0

2/2       29           0         0         0         0         0         0

2/3       29           0         0         0         0         0         0

2/4       29           0         0         0         0         0         0

- show trunk: Zeigt den Trunking-Modus, die Kapselung und das native VLAN an.

Überprüfen Sie, ob das Trunking an den physischen Schnittstellen und an der Port-Channel-Schnittstelle aktiviert ist. Überprüfen Sie außerdem, ob der Trunking-Modus korrekt auf Nicht-Verhandlung eingestellt ist.

Hinweis: Auf einem 802.1Q-Trunk muss das native VLAN auf beiden Seiten übereinstimmen.

CatOS (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

2/2      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

2/3      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

2/4      nonegotiate  802.1Q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  -----------------------------------------------------------------

2/1      1-1005

2/2      1-1005

2/3      1-1005

2/4      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  -----------------------------------------------------------------

2/1      1

2/2      1

2/3      1

2/4      1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  -----------------------------------------------------------------

2/1      1

2/2      1

2/3      1

2/4      1

Catalyst 2948G-L3 zeigt Befehle

- show interfaces port-channel 1: Stellt den Status des Port-Channels und der Ports bereit, die zur Port-Channel-Gruppe gehören.

Stellen Sie sicher, dass alle physischen Schnittstellen, die zum EtherChannel gehören, als Mitglieder angesehen werden können.

2948G-L3# show interfaces port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is FEChannel, address is 0008.a308.1c07 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 400000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 4

Member 0 : FastEthernet2

Member 1 : FastEthernet1

Member 2 : FastEthernet4

Member 3 : FastEthernet3

Last input 00:00:00, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

596128 packets input, 50714549 bytes, 0 no buffer

Received 7 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

44294 packets output, 17498215 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

- show cdp neighbor: Führt alle direkt verbundenen Cisco Geräte auf, die über CDP erkannt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Switch am anderen Ende über alle physischen Ports sichtbar ist.

2948G-L3# show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

JAB032400H2      Port-channel1.1    126         T S       WS-C2948  2/3

JAB032400H2      Port-channel1.1    124         T S       WS-C2948  2/4

JAB032400H2      Port-channel1.1    123         T S       WS-C2948  2/1

JAB032400H2      Port-channel1.1    123         T S       WS-C2948  2/2

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von ISL und 802.1q-Trunking zwischen einem CatOS-Switch und einem externen Router (Inter-VLAN-Routing)

- Catalyst 2948G-L3 - Beispielkonfigurationen - Einzel-VLAN-, Multi-VLAN- und Multi-VLAN Distribution Layer-Verbindung mit dem Netzwerk-Core

- Hardware-Fehlerbehebung für Catalyst Switches der Serie 2948G-L3/4908G-L3

- LAN-Produktunterstützung

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems