Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Erstkonfiguration des Switches

Smartports

Smartport-Rollen

Smartport-Rollen auf Ports anwenden

Einschränkungen

Anwenden einer Smartports-Rolle auf einen einzelnen Port

Anwenden einer Smartports-Rolle auf alle Ports

Erstellen/Löschen von VLANs

VLAN-Typen

VLAN-Mitgliedschaft ändern

Konfigurieren von EtherChannels

Konfigurieren von Inter-VLAN-Routing mit einem Cisco Router

SPAN (Switched Port Analyzer) konfigurieren

Setzen Sie den Catalyst Express 500-Switch auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren beschrieben, mit dem Sie Switches der Cisco Catalyst Express 500-Serie für Smartport-Rollen, VLANs, EtherChannels, Switch Port Analyzer (SPAN) konfigurieren und VLAN-weites Routing mit Switches der Cisco Catalyst Express 500-Serie durchführen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- EtherChannels

- Inter-VLAN-Routing

- SPAN

Konfigurieren Sie den Cisco Catalyst Switch der Serie 500 mit den ursprünglichen Netzwerkeinstellungen, wie im Abschnitt Erstkonfiguration dieses Dokuments beschrieben.

Im Datenblatt für die Cisco Catalyst Switches der Serie 500 finden Sie Informationen zu den verschiedenen Modellen und den unterstützten Funktionen der Cisco Catalyst Express Switches der Serie 500.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Catalyst Express 500G-12TC mit Cisco IOS® Software Release 12.2(25)FY

- Cisco 2800 Router, der IEEE 802.1Q-Trunk-Kapselung unterstützt.

- Cisco Catalyst Switches der Serie 3750 unterstützen die 802.1Q-Trunk-Kapselung.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Erstkonfiguration des Switches

Führen Sie diese Schritte aus, um die Ersteinrichtung des Switches durchzuführen. Weitere Informationen zum Konfigurationsverfahren finden Sie im Einführungsleitfaden für Catalyst Express 500 Switches.

1. Stellen Sie sicher, dass keine Verbindung zum Switch besteht.

2. Schalten Sie den Switch ein.

3. Warten Sie, bis die SETUP LED-Anzeige grün blinkt.

4. Klicken Sie auf Setup. Eine Switch-Port-LED fängt an, grün zu blinken.

5. Wenn eine Switch-Port-LED grün blinkt, schließen Sie Ihren PC an diesen Port an.

Der LAN-Adapter dieses PCs muss so konfiguriert sein, dass er die IP-Adresse über DHCP abruft. Die LEDs am PC und der Switch-Port blinken grün, während der Switch die Verbindung konfiguriert (dies dauert etwa eine Minute).

6. Öffnen Sie einen Webbrowser. Gehen Sie wie folgt vor, wenn der Browser die Benutzeroberfläche nicht automatisch aufruft:

1. Geben Sie den Befehl ipconfig aus, um die dynamische Adresszuweisung anzuzeigen.

Der Switch konfiguriert seine Management-Adresse als Standard-Gateway für die LAN-Adapterkarte des PCs.

Hinweis: Bei Versionen der Cisco IOS Software der Serie FY lautet die Management-IP-Adresse 10.0.0.1. Bei SEG-Versionen der Cisco IOS Software lautet die IP-Adresse 169.254.0.1.

2. Gehen Sie vom Browser zur angegebenen IP-Adresse. Beispiel: http://169.254.0.1.

7. Geben Sie die Netzwerkeinstellungen und (falls erforderlich) die optionalen Einstellungen ein. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern und die Basiskonfiguration abzuschließen.

8. Geben Sie den konfigurierten Benutzernamen und das konfigurierte Kennwort ein, um mit der Konfiguration des Switches fortzufahren.

9. Im Dialogfeld "Smartports":

- Klicken Sie auf Ja und Senden, um die vordefinierten Portrollen zu akzeptieren. Das Fenster Smartports wird angezeigt. Hier können Sie die vordefinierten Rollen ändern oder neue Portrollen anwenden.

- Klicken Sie auf Nein und Senden, um die Smartports-Rollen selbst anzuwenden.

10. Starten Sie den Switch neu, ohne den Strom abzuschalten.

Der Switch wird automatisch in 60 Sekunden neu geladen. Ein Zähler zeigt die Zeit an, die für das erneute Laden verbleibt.

11. Schließen Sie den Webbrowser, und konfigurieren Sie den LAN-Adapter mit einer IP-Adresse im gleichen Subnetz der neuen Management-Adresse des Switches neu.

12. Wenn der Switch hochgefahren wird, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu http://<CE500_Management_IP_Address>. Beispiel: http://172.16.100.100.

Hinweis: Sobald die Erstkonfiguration abgeschlossen ist, kann der Switch über jeden Switch-Port verwaltet werden, der für dasselbe VLAN wie die IP-Adresse des Managements konfiguriert ist.

Smartports

Smartport-Rollen

Bei den Smartports handelt es sich um vorkonfigurierte Switch-Ports, die vorab von Cisco empfohlene Netzwerkerweiterungen, Quality of Service (QoS) und Sicherheit bieten. Catalyst Express Switches der Serie 500 haben eine Reihe von SmartPort-Rollen. Jede Portrolle ist nur eine Konfigurationsvorlage. Mit diesen Vorlagen können Benutzer die grundlegenden Sicherheits-, Verfügbarkeits- und QoS-Funktionen konsistent und zuverlässig konfigurieren und dabei mit minimalem Aufwand und minimalem Fachwissen arbeiten. Smartport-Rollen vereinfachen die Konfiguration wichtiger Funktionen.

Die Portrollen basieren auf dem Gerätetyp, der mit den Switch-Ports verbunden werden soll. Beispielsweise ist die Desktop-Portrolle speziell für die Switch-Ports bestimmt, die mit Desktop- oder Laptop-PCs verbunden sind.

SmartPort-Rolle

Beschreibung

Desktop

Legen Sie diese Funktion bei Ports an, die mit Desktop-Geräten verbunden sind, z. B. Desktop-PCs, Workstations, Notebook-PCs und andere Client-basierte Hosts.

- Optimiert für Desktop-Konnektivität

- Konfigurierbare VLAN-Einstellung

- Aktivierung der Port-Sicherheit zur Beschränkung des nicht autorisierten Zugriffs auf das Netzwerk

Switch

Legen Sie diese Funktion bei Ports an, die mit anderen Switches verbunden sind.

- Konfiguriert als Uplink-Port zu einem Backbone-Switch für schnelle Konvergenz

- Ermöglicht 802.1Q-Trunking

- Konfigurierbares natives VLAN

Router

Legen Sie diese Funktion bei Ports an, die mit WAN-Geräten verbunden sind, die mit dem Internet verbunden sind, z. B. Router und Layer-3-Switches mit Routing-Service-Funktionen, Firewalls oder VPN-Concentrators.

- Konfiguriert für die optimale Verbindung mit einem Router oder einer Firewall für WAN-Verbindungen

- Ermöglicht 802.1Q-Trunking

- Konfigurierbares natives VLAN

IP-Telefon+Desktop

Legen Sie diese Funktion bei Ports an, die mit IP-Telefonen verbunden sind. Ein Desktop-Gerät, z. B. ein PC, kann an das IP-Telefon angeschlossen werden. Sowohl das IP-Telefon als auch der angeschlossene PC haben über den Switch-Port Zugriff auf das Netzwerk und das Internet. Diese Rolle priorisiert Sprachdatenverkehr gegenüber Datenverkehr, um einen klaren Sprachempfang auf den IP-Telefonen sicherzustellen.

- Optimierte QoS für IP-Telefon- und Desktop-Konfigurationen

- Sprachdatenverkehr wird über das Cisco-Voice-VLAN übertragen.

- Konfigurierbares Daten-VLAN

- QoS-Ebene gewährleistet Priorisierung des VoIP-Datenverkehrs

- Aktivierung der Port-Sicherheit zur Beschränkung des nicht autorisierten Zugriffs auf das Netzwerk

Access Point

Legen Sie diese Funktion bei Switch-Ports an, die eine Verbindung zu PoE- (Nicht-Power-over-Ethernet) und PoE-fähigen Wireless Access Points (APs) herstellen. Mit dem Access Point sind mobile Geräte verbunden, z. B. Wireless-Laptops.

- Konfiguriert für eine optimale Verbindung zu einem Wireless Access Point

- Ermöglicht 802.1Q-Trunking

- Konfigurierbares natives VLAN

Hinweis: Die Funktionen der Cisco Wireless Bridges ähneln denen eines Switches. Cisco empfiehlt daher die Switch-Smartport-Funktion für Wireless Bridges.

Server

Legen Sie diese Funktion bei Ports an, die mit Servern verbunden sind, die Netzwerkdienste bereitstellen, z. B. Exchange-Server, kollaborative Server, Terminalserver, Dateiserver, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server, IP Private Branch Exchange (PBX)-Server usw. Diese Rolle gilt für Gigabit- oder Nicht-Gigabit-Ports, abhängig vom anzuschließenden Servertyp.

- Konfigurierbares VLAN

- Aktivierung der Port-Sicherheit zur Beschränkung des nicht autorisierten Zugriffs auf das Netzwerk

Diese Rolle priorisiert Serverdatenverkehr als vertrauenswürdig, kritisch, geschäftskritisch oder Standard, basierend auf der Funktion des Servers.

- Trusted (Vertrauenswürdig) - Zur Verwendung mit Cisco CallManager Express. Die gleiche QoS-Einstellung wie Voice (VoIP-Datenverkehr wird priorisiert).

- Critical (Kritisch) - Für kritische Server mit QoS, die über dem Standardwert liegen.

- Business: Die Standardeinstellung. QoS ist höher als Desktop-Internetdatenverkehr.

- Standard - Für Server, die auf die gleiche Stufe wie der reguläre Internetdatenverkehr über Desktop-Systeme eingestellt sind.

Drucker

Legen Sie diese Funktion bei Switchports an, die mit einem Drucker verbunden sind, z. B. einem Netzwerkdrucker oder einem externen Druckserver. Diese Rolle verhindert, dass der Druckerverkehr Sprache und wichtigen Datenverkehr beeinträchtigt.

- Die QoS-Einstellungen für Drucker entsprechen denen für Desktop, Access Point und Standardserver.

- Konfigurierbares VLAN

- Aktivierung der Port-Sicherheit zur Beschränkung des nicht autorisierten Zugriffs auf das Netzwerk

Gast

Legen Sie diese Funktion bei Ports an, die mit Desktop-Geräten verbunden sind, und bei APs für den drahtlosen Gastzugriff an.

- Die Gäste haben Zugang zum Internet, aber nicht zum Unternehmensnetzwerk.

- Alle Gast-Ports werden im Cisco Gast-VLAN platziert.

- Die Port-Sicherheit ist aktiviert, um den nicht autorisierten Zugriff auf das Netzwerk zu beschränken.

Andere

Legen Sie diese Funktion bei Switch-Ports an, wenn Sie keine spezielle Rolle für den Port zuweisen möchten. Diese Rolle kann für Verbindungen zu Gast- oder Besuchergeräten, Druckern, Desktops, Servern und IP-Telefonen verwendet werden. Sie ermöglicht eine flexible Anbindung nicht spezifizierter Geräte.

- Konfigurierbares VLAN

- Keine Sicherheitsrichtlinie

- Keine QoS-Richtlinie

Diagnose

Kunden können Diagnosegeräte anschließen, um den Datenverkehr auf anderen Switches zu überwachen (kann nur mit Cisco Network Assistant konfiguriert werden).

Smartport-Rollen auf Ports anwenden

Verwenden Sie das Fenster Smartports, um den Switch-Ports Portrollen zuzuweisen. Wählen Sie Konfigurieren > Smartports im Menü Gerätemanager aus, um dieses Fenster anzuzeigen. Sie können auch in der Symbolleiste des Gerätemanagers auf Smartports klicken.

Im Fenster Smartports können Sie sehen, welche Smartports-Rolle auf die einzelnen Ports angewendet wird. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Port, um dessen Portnummer, Smartports-Rolle und VLAN-ID (VLAN-Mitgliedschaft) anzuzeigen.

Bevor Sie Smartports verwenden, entscheiden Sie, welchen Switch-Port Sie für welchen Gerätetyp verwenden möchten. Sie können eine Smartports-Rolle auf einen bestimmten Port oder auf alle Ports des Switches anwenden.

Einschränkungen

- Es wird empfohlen, bestimmte Porteinstellungen nicht zu ändern, nachdem Sie eine Smartports-Rolle auf einem Port aktiviert haben. Änderungen an den Port-Einstellungen können die Effektivität der Smartports-Rolle verändern.

- Wenden Sie die Desktop-Rolle nicht auf Ports an, die mit Switches, Routern oder APs verbunden sind.

- Der SmartPort-Rolle-Switch aktiviert automatisch 802.1Q-Trunking auf dem Port. Wenn ein Remote-Switch 802.1Q-Trunking nicht unterstützt oder das Trunking manuell ausgeschaltet wird, wird der Spanning-Tree-Status des Ports am Remote-Switch blockiert, um Typinkonsistenz zu vermeiden. Wenn der Remote-Switch die Root-Bridge ist, wechselt der Switch-Port nicht in den Blockierungsmodus. In diesem Fall ist der Trunk-Status des Switch-Ports an beiden Enden der Switches "ON" (An), aber es gibt keine Kommunikation zwischen den Switches über diese Ports. Auf dem Catalyst Express 500-Gerät werden keine Diagnosemeldungen angezeigt.

Ausgabe über Remote-Switch

%SPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet2/0/1 VLAN2.

%SPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking GigabitEthernet2/0/1 on VLAN0002. Inconsistent port type.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down

Switch2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32770

Address     0012.01c7.7c80

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32770  (priority 32768 sys-id-ext 2)

Address     0012.01c7.7c80

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi2/0/1          Desg BKN*4         128.53   P2p *TYPE_Inc

- Der SmartPort-Rolle-Router aktiviert automatisch 802.1Q-Trunking auf dem Port. Wenn die Hauptschnittstelle des Remote-Routers verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle des Routers Teil des nativen VLANs des Switch-Ports ist. Die Schnittstelle des Routers kann unterinteragiert werden, um Inter-VLAN-Routing für den Cisco Catalyst Express 500-Switch bereitzustellen. Konfigurationsdetails finden Sie im Abschnitt Konfigurieren von Inter-VLAN-Routing mit einem Cisco Router dieses Dokuments.

- Sie sollten über ein zusätzliches VLAN mit dem Namen Cisco-Voice (Groß- und Kleinschreibung beachten) verfügen, um die Portrolle IP-Telefon+Desktop Smartport auf die Ports anzuwenden.

- Sie sollten über ein zusätzliches VLAN mit dem Namen Cisco-Guest verfügen (Groß- und Kleinschreibung beachten), um die Guest Smartport-Rolle auf die Ports anzuwenden.

- Wenden Sie die Rolle Other nicht auf die Ports an, die mit einem Sniffer- oder Intrusion Detection-System verbunden sind.

Anwenden einer Smartports-Rolle auf einen einzelnen Port

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Smartports-Rolle auf einen bestimmten Port anzuwenden:

1. Wählen Sie eine Smartports-Rolle aus der Liste Wählen Sie eine Portrolle aus.

2. Klicken Sie auf den Port. Das Symbol für die ausgewählte Smartports-Rolle wird auf dem Port angezeigt.

3. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf einen Port angewendete Smartports-Rolle zu entfernen:

1. Wählen Sie Andere aus der Liste Wählen Sie eine Portrolle aus.

2. Klicken Sie auf den Port. Das Symbol Other (Andere) wird auf dem Port angezeigt.

3. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

Anwenden einer Smartports-Rolle auf alle Ports

Gehen Sie wie folgt vor, um die ausgewählte Smartports-Rolle auf alle Ports anzuwenden:

1. Wählen Sie eine Smartports-Rolle aus der Liste Wählen Sie eine Portrolle aus.

2. Aktivieren Sie die Option Gewählte Portrolle auf allen Ports übernehmen. Das Symbol für die ausgewählte Smartports-Rolle wird an den Ports angezeigt.

3. Führen Sie die folgenden Schritte für alle Ports aus, die nicht mit der ausgewählten Portrolle angewendet werden sollten:

1. Wählen Sie eine andere Smartports-Rolle aus der Liste Wählen Sie eine Portrolle aus.

2. Klicken Sie auf den Port. Das Symbol für die ausgewählte Smartports-Rolle wird auf dem Port angezeigt.

4. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf alle Ports angewendete Smartports-Rolle zu entfernen:

1. Wählen Sie Andere aus der Liste Wählen Sie eine Portrolle aus.

2. Aktivieren Sie die Option Gewählte Portrolle für alle Ports übernehmen. Das Symbol Other (Andere) wird an den Ports angezeigt.

3. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

Erstellen/Löschen von VLANs

VLAN-Typen

Der Switch wird mit einem Standard-VLAN ausgeliefert, zu dem alle Switch-Ports zunächst gehören. Der Switch unterstützt maximal 32 VLANs, einschließlich des Standard-VLANs. Je nach Größe und Anforderungen Ihres Netzwerks kann es ausreichen, nur das Standard-VLAN zu verwenden. Wir empfehlen Ihnen, zunächst Ihre VLAN-Anforderungen zu ermitteln, bevor Sie VLANs erstellen.

Hinweis: Cisco Catalyst Switches der Serie 500 arbeiten im VTP-Modus "Transparent". Das Erstellen, Ändern oder Löschen von VLANs auf diesem Switch hat keinen Einfluss auf die anderen Switches in der Domäne.

Dies hängt vom Gerätetyp ab, der mit dem Switch-Port verbunden ist:

- Ein Switch-Port mit einer dieser Portrollen kann nur zu einem Zugriffs-VLAN gehören:

- Desktop

- IP-Telefon+Desktop

- Drucker

- Server

- Gast

- Andere

Das Zugriffs-VLAN stellt dem angeschlossenen Gerät den spezifischen Zugriff bereit, der für dieses VLAN vorgesehen ist.

- Ein Switch-Port mit einer dieser Portrollen kann Datenverkehr für alle auf dem Switch konfigurierten VLANs senden und empfangen, von denen eines als natives VLAN identifiziert werden kann:

- Switch

- Router

- Access Point

An diesem Port wird davon ausgegangen, dass der gesamte Datenverkehr, der ohne das explizit identifizierte VLAN empfangen oder gesendet wird, zum nativen VLAN gehört. Sowohl der Switch-Port als auch der Port des angeschlossenen Geräts müssen sich im selben nativen VLAN befinden.

Hinweis: Wählen Sie im Geräte-Manager Configure > Smartports > Customize aus, um die Portrollen und die zugehörigen VLANs anzuzeigen.

Wenn Ihr Netzwerk eine Trennung von Sprach- und Gastdatenverkehr bzw. eine Trennung vorsieht, müssen Sie zusätzliche VLANs erstellen. Wenn Sie zusätzliche VLANs auf dem Switch erstellen, auf dem IP-Telefon+Desktop und Voice Smartports installiert sind, müssen Sie außerdem folgende VLANs erstellen:

- Cisco-Guest (Cisco-Guest): Das VLAN, dem alle Ports zugewiesen werden, die die Guest-Portrolle übernehmen. Dieses VLAN stellt sicher, dass der gesamte Gast- und Besucherverkehr vom restlichen Netzwerkverkehr und den übrigen Ressourcen getrennt wird. Ports mit Guest Smartport-Rollen sollten diesem VLAN zugewiesen werden.

- Cisco-Voice: Das VLAN, dem alle Ports zugewiesen werden, die die IP-Telefon+Desktop-Portrolle übernehmen, muss zugewiesen werden. Dieses VLAN stellt sicher, dass der gesamte Sprachverkehr über eine bessere QoS verfügt und nicht mit dem Datenverkehr gemischt wird. Das Sprach-VLAN von Ports mit IP Phone+Desktop Smartport-Rollen sollte diesem VLAN zugewiesen werden.

Verwenden Sie das Fenster VLANs, um VLANs zu erstellen und zu löschen. Wählen Sie Configure > VLANs im Menü Geräte-Manager aus, um dieses Fenster anzuzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein VLAN zu erstellen:

1. Klicken Sie im Fenster VLANs auf Erstellen.

2. Geben Sie den Namen und die ID für das VLAN ein.

3. Klicken Sie auf Fertig.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, bis Sie die erforderlichen VLANs erstellen.

5. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie über Ports mit der IP-Telefon+Desktop-Rolle verfügen, müssen Sie das Cisco-Voice-VLAN erstellen. Wenn Sie Ports mit der Guest-Portrolle haben, müssen Sie das Cisco-Guest VLAN erstellen. Wenn Sie VLANs ohne Cisco-Voice- und Cisco-Guest-VLANs erstellen und auf Senden klicken, wird diese Fehlermeldung angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um VLAN(s) zu löschen:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Spalte "Löschen", um alle VLANs auszuwählen, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen für ein oder mehrere spezifische VLANs.

2. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie im Popup-Fenster "VLAN-Bestätigung löschen" auf OK.

VLAN-Mitgliedschaft ändern

Bestimmte VLAN-Mitgliedschaften können für die Ports geändert werden, die zu diesen Smartport-Rollen gehören:

- Natives VLAN - Switch, Router und Access Point

- Zugriffs-VLAN - Desktop, IP-Telefon+Desktop, Server, Drucker, Gast und andere

Hinweis: Das Zugriffs-VLAN für die Gastrolle sollte das Cisco-Guest VLAN sein.

- Sprach-VLAN - IP-Telefon+Desktop Das Sprach-VLAN sollte nur das Cisco-Voice-VLAN sein.

Verwenden Sie das Fenster Smartports anpassen, um VLANs Ports zuzuweisen. Wählen Sie Konfigurieren > Smartports im Menü Geräte-Manager aus, um dieses Fenster anzuzeigen.

1. Klicken Sie im Fenster Smartports auf Anpassen.

2. Wählen Sie die entsprechenden VLAN(s) für jeden Port aus.

3. Klicken Sie auf Fertig.

4. Klicken Sie auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

Konfigurieren von EtherChannels

Ein EtherChannel ist eine Gruppe von zwei oder mehr Fast Ethernet- oder Gigabit Ethernet-Switch-Ports, die in einer einzigen logischen Verbindung gebündelt sind und eine Verbindung mit höherer Bandbreite zwischen zwei Switches schaffen. Der Switch unterstützt bis zu sechs EtherChannels.

Alle Ports in einem EtherChannel müssen die gleichen Merkmale aufweisen:

- Alle Ports sind entweder 10/100-Ports oder alle 10/100/1000-Ports. Sie können eine Mischung aus 10/100- und 10/100/1000-Ports nicht in einem EtherChannel gruppieren.

- Alle Ports verfügen über die gleichen Einstellungen für Geschwindigkeit und Duplexmodus.

- Alle Ports werden mit der Smartports Switch-Portrolle angewendet und gehören zum gleichen VLAN.

Gehen Sie wie folgt vor, um EtherChannels zwischen einem Cisco Catalyst Express 500 und einem anderen Switch zu erstellen:

1. Wählen Sie im Geräte-Manager des Cisco Catalyst Express 500-Switches Configure > EtherChannels aus, um das EtherChannels-Fenster anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf Erstellen.

3. Geben Sie die Channel-Gruppen-ID ein.

4. Wählen Sie das Channel Protocol (Modus) für die Liste Modus aus.

Hinweis: Der Catalyst Express 500-Switch unterstützt zwei Modi, die als LACP und Static (Statisch) bezeichnet werden. Konfigurieren Sie den Remote-Switch entsprechend dem gewählten Modus.

5. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen für die Ports, die Teil des Kanals sein sollen.

6. Klicken Sie auf Fertig und dann auf Senden, um die Änderungen zu speichern.

7. Wenn Sie für das Aushandeln des Kanals das LACP-Protokoll ausgewählt haben, konfigurieren Sie den Remote-Switch wie folgt:

Switch1(config)#interface gi1/0/1

Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active

Switch1(config-if)#interface gi1/0/2

Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active

Wenn Sie den Kanal statisch konfigurieren möchten, konfigurieren Sie den Remote-Switch wie folgt:

Switch1(config)#interface gi1/0/1

Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on

Switch1(config-if)#interface gi1/0/2

Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on

Überprüfen

Öffnen Sie das Fenster Configure > EtherChannels, um den Status des erstellten EtherChannels zu überprüfen. Der Status sollte als "In Use" (In Verwendung) angezeigt werden. Andernfalls können Sie eine Diagnose für die Ports durchführen, um das Problem zu ermitteln.

Geben Sie den Befehl show etherchannel summary im Cisco 3750 Switch ein, um den Status der EtherChannel-Konfiguration zu überprüfen. Im Feld Protokoll in der Ausgabe wird LACP angezeigt, wenn dieser zum Aushandeln des Kanals verwendet wird (leer oder anderweitig).

Switch#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+---------------------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi1/0/1(P)  Gi1/0/2(P)

Sie können auch das Catalyst 500-Switch-Protokoll von Monitor > Alert Log im Geräte-Manager sehen. Dieses Beispiel zeigt die EtherChannel-Fehlermeldung aufgrund der EtherChannel-Fehlkonfiguration auf dem Remote-Switch.

Konfigurieren von Inter-VLAN-Routing mit einem Cisco Router

Netzwerkdiagramm

Hinweis: Bei der Beispielkonfiguration wird der Cisco Router der Serie 2800 verwendet. Dies kann durch jeden Cisco Router ersetzt werden, der IEEE 802.1Q-Trunking unterstützt.

Gehen Sie wie folgt vor, um Inter-VLAN-Routing mit einem Cisco Router zu konfigurieren:

1. Gehen Sie wie folgt vor, um den Cisco Catalyst Express 500-Switch zu konfigurieren:

1. Wenden Sie die Desktop Smartport-Rolle auf die Ports Gig2 und Gig4 an. Das Konfigurationsverfahren finden Sie im Abschnitt Smartport-Rollen auf Ports anwenden in diesem Dokument.

2. Wenden Sie die Router Smartport-Rolle auf Port Gig5 an.

3. Wenden Sie die entsprechenden VLAN-IDs auf die Ports an.

- Weisen Sie VLAN 1 als Zugriffs-VLAN für den Port Gig2 zu.

- Weisen Sie VLAN 2 als Zugriffs-VLAN für den Port Gig4 zu.

- Weisen Sie VLAN 1 als natives VLAN für Port Gig5 zu.

Das Konfigurationsverfahren finden Sie im Abschnitt VLAN-Mitgliedschaft ändern in diesem Dokument.

2. Konfigurieren Sie den Cisco Router der Serie 2800:

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native

Router(config-subif)#ip address 10.66.84.16 255.255.255.128

Router(config-subif)#interface GigabitEthernet0/1.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#ip address 10.66.84.130 255.255.255.128

Überprüfen

Wählen Sie Monitor > Portstatus im Geräte-Manager aus, um den Trunk-Status des Switch-Ports auf dem Catalyst Express 500 Switch anzuzeigen.

Überprüfen Sie, ob der Ping von Workstation 1 zu Workstation 2 erfolgreich verläuft.

C:\>ping 10.66.84.131

Pinging 10.66.84.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.66.84.131:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Führen Sie eine Ablaufverfolgung aus, um den Pfad für die Kommunikation zwischen Workstation 1 und Workstation 2 zu überprüfen.

C:\>tracert 10.66.84.131

Tracing route to 10.66.84.131 over a maximum of 30 hops

1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  10.66.84.16

2   <10 ms   <10 ms   <10 ms  10.66.84.131

Trace complete.

SPAN (Switched Port Analyzer) konfigurieren

Die SPAN-Funktion (Switched Port Analyzer), die auch als Portspiegelung oder Portüberwachung bezeichnet wird, wählt Netzwerkverkehr zur Analyse durch einen Netzwerkanalyst aus. Der Netzwerkanalysator kann ein Cisco SwitchProbe-Gerät oder eine andere Remote Monitoring (RMON)-Prüfung sein. Der Switch unterstützt nur das lokale SPAN und kein Remote-SPAN.

Der Zielport sollte mit der SmartPort-Funktion Diagnostics konfiguriert werden. Dies kann nur mit der Cisco Network Assistant-Software durchgeführt werden. Informationen zur Konfiguration des Catalyst Express 500-Switches zur Überwachung des Datenverkehrs finden Sie im SPAN auf Catalyst Express 500.

Setzen Sie den Catalyst Express 500-Switch auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Wenn Sie eine Verbindung zum Geräte-Manager des Switches haben und den Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die aktuelle Cisco IOS-Systemsoftware beibehalten möchten, lesen Sie den Abschnitt Zurücksetzen des Switches mithilfe des Geräte-Managers Zurücksetzen der Catalyst Express Switches der Serie 500 auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Wenn Sie keine Verbindung zum Gerätemanager des Switches haben und den Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, lesen Sie den Abschnitt Zurücksetzen des Switches bei Nichtverfügbarkeit des Gerätemanagers im Abschnitt Zurücksetzen der Catalyst Express Switches der Serie 500 auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Weitere Informationen zum Wiederherstellungsverfahren finden Sie im Abschnitt Wiederherstellen der Switch-Software im Benutzerhandbuch für Catalyst Express 500 Switches - Fehlerbehebung.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Einführungsinformationen für Catalyst Express 500 Switches

- Benutzerhandbuch für Catalyst Express 500 Switches

- Grundlegendes zum EtherChannel-Lastenausgleich und zur Redundanz auf Catalyst-Switches

- Konfigurieren von Inter-VLAN-Routing und ISL/802.1Q-Trunking auf einem Catalyst 2900XL/3500XL/2950-Switch mithilfe eines externen Routers

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems