Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Catalyst 2948G-L3 zeigt Befehle

Catalyst 6500 - Befehle anzeigen

Fehlerbehebung

Befehlsübersicht

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für einen IEEE 802.1Q-Trunk zwischen einem Catalyst Switch der Serie 6500 mit Catalyst OS (CatOS) und dem Catalyst 2948G-L3-Switch. Dieses Dokument enthält ein Beispielnetzwerk mit Catalyst 2948G-L3 als Core-Switch und Catalyst 6500 als Access-Layer-Switch. Nach einer kurzen Beschreibung des 802.1Q-Trunking-Mechanismus wird die Konfiguration auf dem Catalyst 6500-Switch und dem Catalyst 2948G-L3-Switch beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 2948G-L3 Switch-Router mit Cisco IOS® Softwareversion 12.0(18)W5(22b)

- Catalyst Switch der Serie 6500 mit CatOS 8.5-Software

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Das Trunking leitet den Datenverkehr von mehreren VLANs über eine Point-to-Point-Verbindung zwischen den beiden Geräten weiter. Zwei Trunking-Methoden sind das Inter-Switch Link (ISL) Protocol, ein Protokoll von Cisco, oder 802.1Q (ein IEEE-Standard). Dieses Dokument behandelt speziell 802.1Q-Trunking. In diesem Beispiel werden die VLANs im Catalyst 6500 über 802.1Q-Trunk-Verbindungen auf den Catalyst 2948G-L3 erweitert.

Der Catalyst 2948G-L3 ist ein Router, auf dem Cisco IOS ausgeführt wird. Alle Schnittstellen sind standardmäßig geroutete Schnittstellen. Sie müssen Bridge-Gruppen verwenden, um das VLAN-Konzept auf dem Catalyst 2948G-L3 zu verwenden. Jede Bridge-Gruppe wird als separates VLAN betrachtet. Diese Bridge-Gruppen entsprechen der VLAN-Nummer des angeschlossenen Switches. Um Inter-VLAN-Routing auf dem Catalyst 2948G-L3 zu unterstützen, werden Integrated Routing and Bridging (IRB) und Bridge Virtual Interfaces (BVIs) so konfiguriert, dass IP zwischen verschiedenen VLANs geroutet wird.

Der Catalyst 2948G-L3 unterstützt nicht mehrere Layer-2-orientierte Protokolle wie Virtual Terminal Protocol (VTP), Distributed Diagnostics and Service Network (DDSN) Transfer Protocol (DTP) und Port Aggregation Protocol (PAgP). Die Cisco IOS Software-Versionen 12.0(7)W5(15d) und frühere Catalyst 2948G-L3 unterstützen das Bridging auf 802.1Q-Subschnittstellen nicht.

Der Catalyst 2948G-L3 hat das Ende des Lebenszyklus erreicht (EoL). Informationen und empfohlene Ersatzprodukte finden Sie unter EoL/EoS für Cisco Catalyst Switches der Serien 2948G-L3 und 4908G-L3.

Konfigurieren

In diesem Beispiel wird der Catalyst 2948G-L3 als Inter-VLAN-Router bereitgestellt. Der Catalyst 6500 führt CatOS aus und verwendet den 802.1Q-Trunk-Link, um eine Verbindung zum Catalyst 2948G-L3 Switch herzustellen. Der Catalyst 6500 ist als Access-Layer-Switch konfiguriert, der über zwei VLANs, 20 und 30, verfügt. Das Routing zwischen diesen beiden VLANs erfolgt über den Catalyst 2948G-L3. Die 802.1Q-Trunk-Konfiguration zwischen dem Catalyst 6500 und dem Catalyst 2948G-L3 sowie die Inter-VLAN-Routing-Konfiguration auf dem Catalyst 2948G-L3-Switch werden in diesem Dokument beschrieben.

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Catalyst 6500

- Catalyst 2948G-L3

Catalyst 6500

Current configuration:

!

version 8.1

!

hostname 6500

!

Catalyst 6500(enable)#

set vtp mode transparent

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Set the VTP mode accordingly. This depends on your network.

!

#module 3 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 20 3/20

set vlan 30 3/40

!--- The ports are assigned to the single VLAN and are !--- used as access ports.

set trunk 3/30 nonegotiate dot1q

!--- Port 3/30 is configured as dot1q trunk port and !--- the trunk mode is set to nonegotiate. !--- Trunk mode should be nonegotiate because 2948G-L3 does not support DTP.

set port enable 3/20,3/30,3/40

!--- Use the set port enable command !--- to enable a port or a range of ports.

!--- Output is suppressed.

Catalyst 2948G-L3

Current configuration:

!

version 12.0

hostname 2948G-L3

!

interface FastEthernet 20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!--- The bridge-group 20 command adds the !--- Fast Ethernet 20 interface to bridge group 20.

interface FastEthernet 40

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!--- The bridge-group 30 command adds the !--- Fast Ethernet 40 interface to bridge group 30.

!

interface Fast Ethernet 30

no ip address

no ip redirects

no ip directed-broadcast

int fast ethernet 30.1

encapsulation dot1q 30

bride-group 30

exit

int fast ethernet 30.2

encapsulation dot1q 20

bridge-group 20

exit

int fast ethernet 30.3

encapsultion dot1q 1 native

bridge-group 1

exit

!--- Fast Ethernet 30 acts as a trunk port that carries VLANs 30 and 20. !--- Subinterfaces that belong to the same VLAN (network or subnet) must !--- be configured to belong to the same bridge group.

!--- VLAN 1 is the native VLAN by default.

bridge irb

!--- The bridge irb command enables IRB on !--- the router, which allows you to route traffic within the bridge groups.

bridge 30 protocol ieee

bridge 20 protocol ieee

!--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol (STP).

bridge 30 route ip

bridge 20 route ip

!--- The bridge number route ip command allows you !--- to route IP traffic between the BVI interface !--- and the other IP interfaces on the router.

interface bvi 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

interface bvi 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

exit

!--- Creates BVI interfaces for bridges 20 and 30. These interfaces act !--- as the gateway for VLANs 20 and 30.

!--- Output is suppressed.

Hinweis: Vier benachbarte Ports am Catalyst 2948G-L3, z. B. f1 bis f4 oder f45 bis f48, an einer 10/100-Schnittstelle müssen alle dieselbe VLAN-Kapselung verwenden. Die VLAN-Kapselung ist entweder ISL oder 802.1Q.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Catalyst 2948G-L3 zeigt Befehle

- 2948G-L3#show vlan

virtual LAN ID:  30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:   FastEthernet30.1

This is configured as native Vlan for the following interface(s) :

FastEthernet30

Protocols Configured:   Address:              Received:        Transmitted:

Bridging        Bridge Group 20                 1                   0

Virtual LAN ID:  20 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:   FastEthernet30.2

Protocols Configured:   Address:              Received:        Transmitted:

Bridging        Bridge Group 30               921                   0

- 2948G-L3#show bridge 20

Total of 300 station blocks, 298 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 20:

Address       Action    Interface

0009.11b9.1a75    forward   Fa30.2

Catalyst 6500 - Befehle anzeigen

- show trunk - Dieser Befehl überprüft die Trunk-Konfiguration, wie in dieser Ausgabe gezeigt:

Console> (enable) show trunk 3/30

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/30     nonegotiate  dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/30     1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/30     1,20,30

- show vlan - Dieser Befehl zeigt die Ports an, die den entsprechenden VLANs zugeordnet sind:

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    6       1/1-2

3/1-19,3/21-39,3/41-48

20   VLAN0020                         active    71      3/20

30   VLAN0030                         active    69      3/40

1002 fddi-default                     active    7

1003 token-ring-default               active    10

1004 fddinet-default                  active    8

1005 trnet-default                    active    9

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

PC2#ping 192.168.20.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.30.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.20.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

Befehlsübersicht

- Set-Schnittstelle

- Set-Trunk

- Set-VLAN

- Anzeigeschnittstelle

- Anzeigeport

- Portfunktionen anzeigen

- Hauptleitung

- VTP-Domäne anzeigen

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von EtherChannel und 802.1Q-Trunking mit Catalyst 2948G-L3s und CatOS-basierten Switches

- 802.1Q-Trunking zwischen Catalyst-Switches mit CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

- Catalyst 2948G-L3 - Beispielkonfigurationen

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems