Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Aufgabe

Schrittweise Anleitung

Fehlerbehebung

Beispiel für eine falsch konfigurierte Boot-Anweisung - Problem und Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt einen Cisco Catalyst 6500/6000, der Catalyst OS (CatOS)-Software auf der Supervisor Engine und der Cisco IOS® Software auf der Multilayer Switch Feature Card (MSFC) ausführt. Sie können die MSFC über den Steckplatz0 der Supervisor Engine PC-Karte (PC Memory Card International Association [PCMCIA] Card) starten. Dieses Dokument beschreibt diesen Bootvorgang zusammen mit allgemeinen Problemen, Fehlerbehebungsschritten und Lösungen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Bevor Sie diese Konfiguration versuchen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Lernen Sie die Unterschiede zwischen CatOS und der Cisco IOS-Systemsoftware kennen.

- Zugriff auf die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) des Catalyst 6500 über die Konsole und Verwendung des Befehls Switch Console für den Zugriff auf die MSFC

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Verweise auf "MSFC" in diesem Dokument gelten für MSFC, MSFC2 und MSFC3.

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

MSFC-Flash-Einschränkungen können erfordern, dass Sie eine MSFC von der Supervisor Engine PC-Karte starten. Einige neue MSFC-Images der Cisco IOS-Software überschreiten den Flash-Speicher, der im Bootflash einiger MSFCs verfügbar ist. MSFCs der ersten Generation verfügen über 16 MB Onboard-Bootflash, die nicht aktualisiert werden können. Diese Einschränkung gilt nur für MSFCs der ersten Generation und nicht für MSFC2s oder MSFC3s. Einige MSFC2s verfügen über 16 MB Bootflash, der auf 32 MB aufrüstbar ist.

Ein MSFC-Boot von der Supervisor Engine-PC-Karte bietet die Flexibilität, die PC-Karte zwischen mehreren Catalyst 6500/6000-Switches zu verschieben und nach Bedarf zu starten.

Nachdem Sie eine MSFC zum Starten vom Supervisor Engine-Steckplatz0 konfiguriert haben, führt die MSFC beim Starten folgende Schritte durch:

1. Liest die Boot-Variable.

2. Initiiert eine TFTP-Sitzung zur Supervisor Engine.

3. Lädt das Bild in den MSFC-DRAM, von dem das Bild geladen wird, und nicht in den Flash-Speicher.

Konfigurieren

Aufgabe

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Schrittweise Anleitung

Gehen Sie wie folgt vor, um eine MSFC von Steckplatz0 zu starten:

1. Greifen Sie über Telnet oder Konsole auf die MSFC Supervisor Engine zu.

2. Kopieren Sie an der Eingabeaufforderung der Supervisor Engine das Systemabbild von MSFC in Steckplatz 0:.

Hier ein Beispiel:

Console> (enable) copy tftp slot0:

IP address or name of remote host []? 10.10.10.10

Name of file to copy from []? c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin

16383872 bytes available on device slot0, proceed (y/n) [n]? y

CC

!--- Output suppressed.

CCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Doppelpunkt sofort nach slot0 in diesem Befehl und in jedem Befehl eingefügt wird, der auf dieses Flash-Gerät verweist. Der Doppelpunkt gibt an, dass die Zeichenfolge, auf die verwiesen wird, ein Flash-Gerät und kein Dateiname oder Befehl ist.

3. Speicherort und Status der Datei bestätigen

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1 14164760 Jun 01 2005 18:00:38 c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin

2219112 bytes available (14164888 bytes used)

4. Geben Sie den Befehl switch console aus, um auf die MSFC zuzugreifen.

Sie können auch die Sitzung 15 verwenden. | 16-Befehl für den Zugriff auf die MSFC. Der Switch-Konsolenbefehl wird bevorzugt, erfordert jedoch eine physische Supervisor Engine-Konsolenverbindung. Weitere Informationen zum Unterschied zwischen dem Befehl session und dem Befehl der Switch-Konsole finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung dieses Dokuments.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

MSFC(boot)>

5. Bestätigen Sie, dass die MSFC über ein gültiges Boot-Image im MSFC-Bootflash verfügt.

Hinweis: Ein gültiges Boot-Image ist eine Voraussetzung für einen Slot0-Boot. Außerdem muss sich das Boot-Image im MSFC-Bootflash befinden, nicht im Supervisor Engine-Bootflash.

MSFC(boot)# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

2 -rw- 1860944 Jun 01 2005 18:25:47 c6msfc2-boot-mz.121-26.E1

31981568 bytes total (28300176 bytes free)

!--- If the MSFC does not have a valid boot image in bootflash, !--- issue the copy tftp bootflash: command in order !--- to download an appropriate image.

6. Konfigurieren Sie das Boot-System und die Boot-Loader-Variablen, und speichern Sie die Konfiguration.

MSFC(boot)# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MSFC(boot)(config)# boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E1

MSFC(boot)(config)# boot system flash sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1.bin

MSFC(boot)(config)# end

MSFC(boot)# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

MSFC(boot)#

Hinweis: Verweisen Sie auf den Supervisor Engine-Steckplatz0 als sup-slot0:. Dies ist der entsprechende Flash-Standortverweis aus Sicht der MSFC.

Hinweis: Ein Catalyst Switch der Serien 6500/6000, auf dem die Cisco IOS-Software ausgeführt wird, referenziert dieses Flash-Gerät als Steckplatz0:.

7. Bestätigen Sie, dass die MSFC-Konfigurationsregisterzuweisung richtig ist.

In der Regel ist der Wert für das Konfigurationsregister auf 0x2102 festgelegt.

MSFC(boot)# show boot

BOOT variable = sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E1

Configuration register is 0x0

Das Konfigurationsregister in diesem Beispiel ist falsch. Korrigieren Sie den Wert folgendermaßen:

MSFC(boot)# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MSFC(boot)(config)# config

MSFC(boot)(config)# config-register 0x2102

MSFC(boot)(config)# end

MSFC(boot)# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

MSFC(boot)# show boot

BOOT variable = sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

8. Laden Sie die MSFC neu, um das Image von Steckplatz0 zu starten.

- Wenn Sie ursprünglich mit der Sitzung 15 auf die MSFC zugegriffen haben | 16, kehrt Ihre Eingabeaufforderung nach dem erneuten Laden der MSFC zur Supervisor Engine zurück.

MSFC(boot)# reload

Proceed with reload? [confirm]

Console> (enable)

- Wenn Sie zunächst mit dem Befehl switch console auf die MSFC zugegriffen haben, wird der gesamte MSFC-Bootvorgang angezeigt.

MSFC(boot)# reload

Proceed with reload? [confirm]

00:05:06: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-MSFC2 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : ####

!--- Output suppressed.

####### [OK]

RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

Loading slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin ....from 127.0.0.11 (via

EOBC0/0): !!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!

[OK - 14164760 bytes]

Self decompressing the image : ###############################

!--- Output suppressed.

################# [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2 Software (C6MSFC2-DSV-M), Version 12.1(26)E1, RELEASE

SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 23-Mar-05 04:56 by ccai

Image text-base: 0x40008F90, data-base: 0x41AB8000

cisco MSFC2 (R7000) processor with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID SAL06365VEW

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

509K bytes of non-volatile configuration memory.

32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

Fehlerbehebung

Unter bestimmten Umständen kann ein MSFC-Boot vom Supervisor Engine-Steckplatz0 fehlschlagen. In der Regel verursacht eine Fehlkonfiguration, die sich auf die Boot-Variable oder einen Fehler bei der Cisco IOS-Software bezieht, den Bootfehler des Supervisor Engine-Slots0.

Wenn die MSFC nicht vom Supervisor Engine-Steckplatz0 bootet, müssen Sie statt Telnet oder Secure Shell Protocol (SSH) über eine Konsole auf die MSFC Supervisor Engine zugreifen. Nur die Verwendung der Konsole ermöglicht Ihnen, den Befehl switch console auszugeben, um auf die MSFC zuzugreifen. Die Sitzung 15 | 16-Befehl funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn die MSFC in einem unbrauchbaren Zustand ist. Wenn die MSFC nicht bootet oder sich in einer "Boot-Schleife" befindet, ist die MSFC nicht verwendbar.

Der Befehl session öffnet eine Telnet-Sitzung von der Supervisor Engine zur MSFC-Loopback-Adresse. Wenn sich die MSFC nicht in einem vollständig hochgeladenen Zustand befindet, kann die MSFC diese Telnet-Sitzung nicht akzeptieren.

Der Switch-Konsolenbefehl leitet die Konsolenverbindung von der Supervisor Engine zur MSFC um. Aus diesem Grund ist ein physischer Konsolenzugriff erforderlich. Durch die Verwendung des Befehls switch console wird der Zugriff auf die MSFC unabhängig vom Betriebszustand ermöglicht.

Nachdem Sie über den Befehl switch console Zugriff auf die MSFC erhalten haben, drücken Sie die Eingabetaste einige Male, und beobachten Sie die Ausgabe einige Sekunden lang. In den meisten Fällen beobachten Sie in der Ausgabe eines der folgenden Ereignisse:

- Die MSFC versucht ständig, ein nicht vorhandenes Image zu laden, was auf eine falsch konfigurierte Boot-Anweisung hinweist.

- Die MSFC befindet sich an der Eingabeaufforderung rommon>.

Wenn sich die MSFC in einer Boot-Schleife befindet, senden Sie Break-Sequenzen an die Konsole, bis die Eingabeaufforderung rommon> angezeigt wird. Drücken Sie beispielsweise in Microsoft HyperTerminal die Strg-Break-Taste.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung rommon> den Befehl set aus, um die konfigurierten Boot-Variablen zu überprüfen.

rommon 1 > set

PS1=rommon ! >

CRASHINFO=bootflash:crashinfo_20050429-052218

?=0

BOOTLDR=bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E1

SLOTCACHE=

RET_2_RUTC=1117650971

BOOT=sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin,1

BSI=0

RET_2_RTS=19:07:17 UTC Wed Jun 1 2005

RET_2_RCALTS=1117652837

Vergewissern Sie sich, dass die BOOT= und BOOTLDR=-Werte, bei denen es sich um Dateinamen handelt, genau wie im referenzierten Flash-Speicherort angezeigt werden. Bei diesen Werten wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Wenn eine Fehlkonfiguration für diese Werte vorliegt, starten Sie manuell die MSFC, und korrigieren Sie die Boot-Variablen über die globale Konfiguration. Stellen Sie sicher, dass Sie zu diesem Zeitpunkt falsche Aussagen entfernen.

Dies ist ein Beispiel für einen manuellen Boot-Befehl:

rommon> boot sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin

Beispiel für eine falsch konfigurierte Boot-Anweisung - Problem und Lösung

Problem

Die richtige Boot-Anweisung lautet:

boot system flash sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin

Im Beispiel in diesem Abschnitt wird jedoch das .bin am Ende der Boot-Anweisung weggelassen, sodass die falsche Anweisung lautet:

boot system flash sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1

Hier ein Beispiel:

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1 14164760 Jun 01 2005 18:00:38 c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1.bin

2219112 bytes available (14164888 bytes used)

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

MSFC(boot)# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MSFC(boot)(config)# boot system flash sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1

MSFC(boot)(config)# end

MSFC(boot)# copy running-config startup-config

Building configuration...

[OK]

MSFC(boot)# show boot

BOOT variable = sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E1

Configuration register is 0x2102

MSFC(boot)# reload

Proceed with reload? [confirm]

00:04:56: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-MSFC2 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : ##########################################################

#################################################################################### [OK]

RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

%Error opening sup-slot0:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E1 (No such file or directory)Self

decompressing the image : ###############################################################

############################################################################### [OK]

!--- Output suppressed.

cisco MSFC2 (R7000) processor with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID SAL06365VEW

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

509K bytes of non-volatile configuration memory.

32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:00:03: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:00:22: %SCP-5-ONLINE: Module online

MSFC(boot)>

In diesem Beispiel wird die MSFC nicht im ROM-Überwachungsmodus (ROMmon) abgelegt oder in einer Boot-Schleife festgehalten. Stattdessen wird das Boot Helper-Image von der MSFC wieder geladen. Jedes dieser drei Ergebnisse kann eintreten. Das Ergebnis hängt von anderen Konfigurationsfaktoren und der Codeversion ab.

Wenn die gesamte Boot-Konfiguration, einschließlich des Konfigurationsregisters, korrekt ist, ist die wahrscheinlichste Ursache für den Bootfehler ein Fehler in der Cisco IOS Software. Das MSFC-Boot-Helper-Image ist für den Start der TFTP-Sitzung zur Supervisor Engine verantwortlich, wenn der Boot-Helfer angewiesen wird, das Image aus dem Supervisor Engine-Steckplatz0 zu laden. Ein Beispiel für einen MSFC-Boot-Helper ist c6msfc2-boot-mz.121-26.E1. Es gibt einige MSFC-Boot-Helper-Fehler in der Cisco IOS-Software, bei denen dieser Prozess fehlerhaft funktioniert. Die Fehlfunktionen treten meist beim Versuch auf, eine größere Datei aus dem Supervisor Engine-Steckplatz0 zu laden.

Zu den wichtigsten Fehlern gehören:

- Cisco Bug ID CSCdt17684 (nur registrierte Kunden) - Big Image File Copy von sup-slot0: auf MSFC Bootflash: schlägt fehl.

- Cisco Bug ID CSCdx86427 (nur registrierte Kunden) —Booten vom Sup-Slot nicht möglich0: mit Bildern über 13 MB.

Lösung

Nachdem Sie überprüft haben, ob die Startkonfiguration korrekt ist, aktualisieren Sie auf eine aktuelle Version der MSFC-Boot-Cisco IOS-Software, die Korrekturen für die bekannten Fehler enthält.

Zugehörige Informationen

- Wiederherstellen einer MSFC-Fehlmeldung über den Befehl "Supervisor Engine show"

- Support-Seiten für LAN-Produkte

- Support-Seite für LAN-Switching

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems