Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Catalyst 2900-Plattformen

Catalyst 4000-Plattformen

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die Konventionen zur Benennung der verschiedenen Catalyst Switches der Serien 2900 und 4000 erläutert. Die Tabellen enthalten die Produktnamen, die Plattform, von der das Produkt abgeleitet wurde, alle relevanten Details zum Produkt, die im Produkt verwendete Befehlszeilenschnittstelle (CLI), den Namen des Images und das Dokument zur Softwarekonfiguration und Fehlerbehebung, das für eine bestimmte Switch-Plattform verwendet werden kann.

Weitere technische Details zu einem bestimmten Produkt finden Sie unter dem jeweiligen Produktlink in diesen Tabellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Catalyst 2900-Plattformen

2900-Plattformen

Plattformname

Abgeleitet von

Details

Verwendete CLI

Verwendetes Bild

Unterstützte Konfigurations-/Problembehebungsdokumente

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- 5002 Chassis

- Supervisor Engine I mit 2100BaseTX-Uplinks

- 12 10/100BaseTX (2901) oder 12 100BaseFX Multimode Fiber (MMF) (2902) Switch-Ports

Catalyst OS (CatOS)

Verwendet ein cat5000-sup-Image

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serie 5000 können verwendet werden.

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- 5002 Chassis

- Supervisor Engine II mit 2 100BaseTX (2926T)- oder 100BaseFX MMF (2926F)-Uplinks

- 24 10/100BaseTX-Switch-Ports

CatOS

Verwendet ein cat5000-sup-Image

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serie 5000 können verwendet werden.

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- 5002 Chassis

- Supervisor Engine III/NetFlow Feature Card (NFFC) mit 2 festen 1000BaseSX (2926GS)- oder 1000BaseLX/LH (2926GL)-Uplinks

- 24 10/100BaseTX-Switch-Ports

CatOS

Verwendet ein cat5000-sup3-Image

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serie 5000 können verwendet werden.

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I

- 48 10/100BaseTX Switch-Ports + 2 1000BaseX Gigabit Interface Converter (GBIC)-Switch-Ports

CatOS

Verwendet ein CAT4000-Bild

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serie 4000 können verwendet werden.

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I

- 80 10/100BaseTX Switch-Ports + 2 1000BaseX GBIC-Switch-Ports

CatOS

Verwendet ein CAT4000-Bild

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serie 4000 können verwendet werden.

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I (mit kostenreduzierten anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen [ASICs])

- 80 10/100BaseTX Switch-Ports + 2 1000BaseX GBIC-Switch-Ports

CatOS

Verwendet ein CAT4000-Bild

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serie 4000 können verwendet werden.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48 10/100BaseTX Ethernet Processor Interface (EPIF) + 2 1000BaseX GBIC Gigabit Processor Interface (XPIF) Layer 3 Switched Interfaces

Cisco IOS® Software

Verwendet ein CAT2948g-in-mz-Bild

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serien 2948G-L3 und 4908G-L3 können verwendet werden.

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

–

Festkonfigurierte Switches mit verschiedenen Medientypen verfügbar (Einige Switches unterstützen Erweiterungsmodule für zusätzliche Ports.)

Cisco IOS-Software (nur Layer 2)

Verwendet c2900XL-Image

Alle Konfigurations- und Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst 2900 XL/3500 XL-Serie können verwendet werden.

Catalyst 2900 Long-Reach Ethernet (LRE) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4 10/100-Ports mit fester Autosensing

- 12 oder 24 LRE-Ports

Cisco IOS-Software (nur Layer 2)

Verwendet spezielle c2900XL-Bilder

Alle Konfigurations- und Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst 2900 XL/3500 XL-Serie können verwendet werden.

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

–

- 8 fest konfigurierte 10/100-Port-Switches

- 1 10/100/1000-Port (TT-S) oder 1 100Base-FX-Port und 1 SFP-Port (Small Form Factor Pluggable) (TF-S)

Cisco IOS-Software (nur Layer 2)

Verwendet c2940-Bilder

Die Catalyst 2940-Dokumentation, der Großteil der Catalyst 2950-Dokumentation und die meisten Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst 2900 XL/3500 XL-Serie können verwendet werden.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

–

Festkonfigurierte Switches mit 12, 24 oder 48 10/100-Ports und verschiedenen verfügbaren Medien-Ports, modellabhängig

Cisco IOS-Software (nur Layer 2)

Verwendet c2950- bzw. c2955-Image. Die Catalyst 2950-Switches erkennen entweder das Enhanced Image (EI) oder das Standard Image (SI), das vom Modell abhängt. Catalyst Switches der Serie 2955 führen nur die EI aus.

Die Catalyst 2950-Dokumentation und die meisten Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst 2900 XL/3500 XL-Serie können verwendet werden.

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (Gleichstrom)

Catalyst 2950

- 8 oder 24 LRE-Ports

- 2 10/100/1000-Ports und 2 SFP-Modulsteckplätze

Cisco IOS-Software (nur Layer 2)

Verwendet c2950lre-Bild

Dokumente zur Konfiguration/Fehlerbehebung für den Catalyst 2950 können verwendet werden.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

–

- 24 10/100/1000-Ports (24-T)

- 24 10/100/1000-Ports mit 4 SFP (24-TS)

Cisco IOS-Software (nur Layer 2)

Verwendet c2970-Image

Die Catalyst 2970-Dokumentation, die meisten Catalyst 2940/2950-Dokumentationen und die Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente der Catalyst 2900 XL/3500 XL-Serie können verwendet werden.

Catalyst 4000-Plattformen

4000 Plattformen

Plattformname

Abgeleitet von

Details

Verwendete CLI

Verwendetes Bild

Unterstützte Konfigurations-/Problembehebungsdokumente

Catalyst 4000

- WS-C4003 Catalyst 400 Chassis mit drei Steckplätzen

–

Unterstützt nur die Supervisor Engine I (WS-X4012)

CatOS

Verwendet ein cat4000-Image, ein cat4000.x-y-z-Image oder ein cat4000-k8.x.y.z-Image (verwendet cat4000-cv für das CiscoView-Image).

Es können fast alle CatOS-Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente (Catalyst 4k/5k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4000

- WS-C4006 Catalyst 4000 Chassis mit 6 Steckplätzen

–

Unterstützt die Supervisor Engine II (WS-X4013)

- CatOS nur auf der Supervisor Engine II

Verwendet CatOS-Images: cat4000.x-y-z oder cat4000-k8.x.y.z (verwendet cat4000-cv für das CiscoView-Image)

Es können fast alle CatOS-Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente (Catalyst 4k/5k/6k) verwendet werden.

Unterstützt die Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), die Supervisor Engine III (WS-X4014), die Supervisor Engine IV (WS-X4515) und die Supervisor Engine V (WS-X4516)

- Cisco IOS-Software nur auf den Supervisor Engines II-Plus, III, IV und V

Verwendet Cisco IOS-Images: cat4000-is-mz oder cat4000-i9s-mz (grundlegendes L3-Feature-Set) oder cat4000-i5s (erweitertes L3-Feature-Set), cat4500, abhängig von der Softwareversion und der Supervisor Engine

Es können fast alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4500

- WS-C4503, Catalyst 4500-Chassis mit 3 Steckplätzen

–

Unterstützt die Supervisor Engine II (WS-X4013)

- CatOS nur auf der Supervisor Engine II

Verwendet CatOS-Images: cat4000.x-y-z oder cat4000-k8.x.y.z (verwendet cat4000-cv für das CiscoView-Image)

Es können fast alle CatOS-Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente (Catalyst 4k/5k/6k) verwendet werden.

Unterstützt die Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), die Supervisor Engine II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), die Supervisor Engine II-Plus-TS (WS-X4013+TS), die Supervisor Engine III (WS-X4014), die Supervisor Engine IV (WS) X4515), Supervisor Engine V (WS-X4516) und Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Cisco IOS-Software nur auf den Supervisor Engines II-Plus, II-Plus-10GE, II-Plus-TS, III, IV, V und V-10GE

Verwendet Cisco IOS-Images: cat4000-is-mz oder cat4000-i9s-mz (grundlegendes L3-Feature-Set) oder cat4000-i5s (erweitertes L3-Feature-Set), cat4500, abhängig von der Softwareversion und der Supervisor Engine

Es können fast alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4500

- WS-C4506 Catalyst 4500 Chassis mit 6 Steckplätzen

–

Unterstützt die Supervisor Engine II (WS-X4013)

- CatOS nur auf der Supervisor Engine II

Verwendet CatOS-Images: cat4000.x-y-z oder cat4000-k8.x.y.z (verwendet cat4000-cv für das CiscoView-Image)

Es können fast alle CatOS-Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente (Catalyst 4k/5k/6k) verwendet werden.

Unterstützt die Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), die Supervisor Engine II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), die Supervisor Engine III (WS-X4014), die Supervisor Engine IV (WS-X4515), die Supervisor Engine V (WS-X45 16) und Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Cisco IOS-Software nur auf den Supervisor Engines II-Plus, II-Plus-10GE, III, IV, V und V-10GE

Verwendet Cisco IOS-Images: cat4000-is-mz oder cat4000-i9s-mz (grundlegendes L3-Feature-Set) oder cat4000-i5s (erweitertes L3-Feature-Set), cat4500, abhängig von der Softwareversion und der Supervisor Engine

Es können fast alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4500

- WS-4507R Chassis für Catalyst 4500 mit 7 Steckplätzen

–

Unterstützt die Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), die Supervisor Engine II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), die Supervisor Engine IV (WS-X4515), die Supervisor Engine V (WS-X4516) und die Supervisor Engine V-10GE (WS) X4516-10GE) mit Supervisor Engine-Redundanz

- Cisco IOS-Software nur auf den Supervisor Engines II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V und V-10GE

Verwendet Cisco IOS-Images: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (grundlegendes L3-Feature-Set) oder cat4000-i5s (erweitertes L3-Feature-Set), cat4500, abhängig von der Softwareversion und der Supervisor Engine

Es können fast alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4500

- WS-4510R Chassis für Catalyst 4500 mit 10 Steckplätzen

–

Unterstützt die Supervisor Engine V (WS-X4516) und die Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) mit Supervisor Engine-Redundanz

- Cisco IOS Software nur auf der Supervisor Engine V und V-10GE

Verwendet Cisco IOS-Images: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (grundlegendes L3-Feature-Set) oder cat4000-i5s (erweitertes L3-Feature-Set), cat4500, abhängig von der Softwareversion und der Supervisor Engine

Es können fast alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Supervisor Engine I + 12 1000BaseX GBIC-Switch-Ports

CatOS

Verwendet ein CAT4000-Bild

Es können fast alle CatOS-Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente (Catalyst 4k/5k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 1000BaseX GBIC (XPIF) Layer-3-Switched-Schnittstellen

Cisco IOS-Software

Verwendet ein CAT2948g-in-mz-Bild

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serien 2948G-L3 und 4908G-L3 können verwendet werden.

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + 6k Multilayer Switch Feature Card (MSFC)

- 40 10/100BaseTX + 2 1000BaseX GBIC Layer-3-Switched-Schnittstellen für Server-Lastenausgleich (SLB)

Cisco IOS-Software

Verwendet ein cat4840g-i-mz-Image

Alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für die Catalyst Serien 2948G-L3 und 4908G-L3 können verwendet werden.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48 10/100/1000BASE-T mit 4 alternativen optischen 1000BASE-X-SFP-Verbindungen

- 48 10/100/1000BASE-T mit 2 10-Gigabit-Ethernet (optische X2-Verbindungen).

Cisco IOS-Software

Verwendet ein CAT4500-Bild

Es können fast alle Konfigurations-/Fehlerbehebungsdokumente für Cisco IOS (Catalyst 4k/6k) verwendet werden.

Catalyst 4000 Layer 3 Services-Modul

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- Switch Fabric ist identisch mit Catalyst 2948G-L3/4908G-L3

- 2 interne 1000BaseSX Gigabit Ethernet (XPIF) Layer-3-Switched-Schnittstellen, verbunden mit zwei internen 1000BaseSX Layer-2-Switch-Ports

- Zwei externe Layer-3-Switched-Schnittstellen mit 1000BaseX GBIC (XPIF)

- 32 10/100BaseTX-Switch-Ports

- Cisco IOS-Software (4 Gigabit-Schnittstellen)

- CatOS (2 interne 1000BaseX-Ports + 32 10/100-Ports)

- Verwendet ein CAT4232-in-MHz-Bild

- Verwendet ein CAT4000-Bild

Die Konfiguration ist identisch mit allen anderen Layer-3-Modulen, und die Fehlerbehebung ist mit dem Catalyst 2948G-L3-Switch identisch.

Vorsicht: Die Supervisor Engines I und II der Catalyst Serie 4500 können nur mit der Catalyst OS Software ausgeführt werden und können nicht für die Ausführung mit der Cisco IOS Software konvertiert werden.

Vorsicht: Die Catalyst Supervisor Engines II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V und V-10GE der Serie 4500 können nur mit Cisco IOS Software ausgeführt werden und können nicht für die Ausführung mit der Catalyst OS Software konvertiert werden.

Zugehörige Informationen

- Produkte und Services - Cisco Switches

- Support-Seiten für LAN-Produkte

- Support-Seite zum Thema LAN-Switching

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme