Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

PCs, auf denen beide Softwareverwaltungsanwendungen über MS Internet Explorer (IE) ausgeführt werden, müssen die Java-Einstellung im Browser ändern, damit beide Anwendungen problemlos ausgeführt werden können. Andernfalls wird der Fabric Manager ausgeführt, CiscoWorks nicht. Der Grund hierfür ist, dass die Storage-Anwendung Fabric Manager von Cisco Java-Applets JVM 1.4.0 unterstützt, und CiscoWorks verwendet Java JVM 1.3.0.

Damit beide Anwendungen auf demselben Computer funktionieren, müssen Sie das Kontrollkästchen Java 2 v1.4.1_02 für Applet verwenden deaktivieren. Dies erfordert einen Neustart. Nach dem Neustart des PCs funktionieren beide Anwendungen über denselben Browser ordnungsgemäß.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

In diesem Dokument werden folgende Hardware- und Softwareversionen verwendet:

- PCs, auf denen Fenster ausgeführt werden und IE als Browser verwendet wird

- Fabric Manager

- CiscoWorks2000

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor, um die IE-Browsereinstellungen anzupassen:

1. Öffnen Sie IE.

2. Wählen Sie Extras > Internetoptionen aus.

3. Wählen Sie unter Internetoptionen die Registerkarte Erweitert aus.

4. Blättern Sie in der Liste nach unten.

5. Deaktivieren Sie unter der Überschrift Java (Sun) das Kontrollkästchen Java 2 v1.4.1_02 für Applet verwenden.

6. Starten Sie den Computer neu.

Zugehörige Informationen

- Produktsupport für Multilayer Switches der Serie MDS 9000

- Technischer Support - Cisco Systems