Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die SNMP-Einstellungen (Simple Network Management Protocol) für Ihren Cisco Business Wireless Access Point (CBW) konfigurieren.

Anwendbare Geräte | Softwareversion

- 140AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- 145AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- 240AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Einführung

Die CBW APs unterstützen den neuesten 802.11ac Wave 2-Standard für höhere Leistung, besseren Zugriff und Netzwerke mit höherer Dichte. Sie bieten branchenführende Leistung mit hochsicheren und zuverlässigen Wireless-Verbindungen für eine robuste mobile Endbenutzerumgebung.

SNMP ist ein beliebtes Netzwerkverwaltungsprotokoll, das zum Erfassen von Informationen aller Geräte im Netzwerk sowie zum Konfigurieren und Verwalten dieser Geräte verwendet wird. Sie können sowohl den SNMP v2c- als auch den SNMP v3-Zugriffsmodus über die Master-AP-Webschnittstelle konfigurieren. SNMPv2c ist das Community String-basierte Administrations-Framework für SNMPv2. Community String ist ein Passworttyp, der im Klartext übertragen wird. Die SNMP v3-Funktion bietet sicheren Zugriff auf Geräte, indem Datenpakete über das Netzwerk authentifiziert und verschlüsselt werden.

Sie können die folgenden SNMP-Zugriffsmodi für den Master-AP konfigurieren:

- Nur SNMP v2c

- Nur SNMP v3

- SNMP v2c und SNMP v3

- Weder SNMP v2c noch SNMP v3

SNMP konfigurieren

Schritt 1

Wählen Sie Erweitert > SNMP aus.

Schritt 2

Aktivieren Sie die SNMP-Dienstoption für die Abfrage der Konfiguration mithilfe des MIB-Browsers.

Schritt 3

Aktivieren Sie im SNMP-Setup-Fenster das entsprechende Kontrollkästchen neben dem SNMP-Zugriff, um den gewünschten SNMP-Modus zu aktivieren.

Der Standardmodus ist v2c (oder standardmäßig ist entweder der SNMP-Zugriffsmodus oder einer der beiden ausgewählt).

Der ausgewählte SNMP-Zugriffsmodus ist aktiviert.

Schritt 4

Geben Sie im Feld Nur-Lesen-Community den gewünschten Community-Namen ein. Der Standardname ist public.

Schritt 5

Geben Sie im Feld Read-Write Community den gewünschten Community-Namen ein. Der Standardname ist private.

Schritt 6

Klicken Sie auf Übernehmen.

Schritt 7

Um den SNMP-Trap-Empfänger zu konfigurieren, klicken Sie auf Neuen SNMP-Trap-Empfänger hinzufügen. Dieses Tool empfängt, protokolliert und zeigt SNMP-Traps an, die von Netzwerkgeräten gesendet werden. Die Standardeinstellung ist Disabled (Deaktiviert).

Schritt 8

Konfigurieren Sie im Fenster SNMP Trap Receiver hinzufügen Folgendes:

- Empfängername

- IP-Adresse des Servers, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten

- Status

- Option zum Aktivieren von SNMPv3

Klicken Sie auf Übernehmen.

SNMPv3-Benutzer hinzufügen

Schritt 1

Wählen Sie Erweitert > SNMP aus.

Schritt 2

Klicken Sie im Fenster SNMP Setup unter dem Abschnitt SNMPv3-Benutzer auf die Schaltfläche Neues SNMPv3-Benutzer hinzufügen.

Schritt 3

Geben Sie im Fenster SNMP v3-Benutzer hinzufügen die folgenden Details ein:

- Benutzername: Geben Sie den gewünschten Benutzernamen für den neuen SNMPv3-Benutzer ein.

- Zugriffsmodus: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen der gewünschten Modi aus: Schreibgeschützt oder Lese-/Schreibzugriff. Der Standardwert ist "Read Only".

- Authentifizierungsprotokoll - Wählen Sie in der Dropdown-Liste Authentication Protocol (Authentifizierungsprotokoll) eine der folgenden Optionen aus: HMAC-MD5, HMAC-SHA oder None. Das Standardauthentifizierungsprotokoll ist HMAC-SHA.

- Authentifizierungskennwort - Geben Sie das gewünschte Authentifizierungskennwort ein. Verwenden Sie eine Kennwortlänge von mindestens 12 bis 31 Zeichen.

- Authentifizierungskennwort bestätigen - Bestätigen Sie das oben angegebene Authentifizierungskennwort. Sie können das Kontrollkästchen Show Password (Kennwort anzeigen) aktivieren, um die Einträge in den Feldern Authentication Password (Authentifizierungskennwort) und Confirm Authentication Password (Authentifizierungskennwort bestätigen) anzuzeigen und zu überprüfen, ob die Zeichen übereinstimmen.

- Datenschutzprotokoll - Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus: CBC-DES, CFB-AES-128 oder None. Das Standard-Datenschutzprotokoll ist CFB-AES-128.

- Datenschutzkennwort - Geben Sie das gewünschte Datenschutzkennwort ein. Verwenden Sie eine Kennwortlänge von mindestens 12 bis 31 Zeichen.

- Datenschutzkennwort bestätigen - Bestätigen Sie das oben angegebene Datenschutzkennwort. Sie können das Kontrollkästchen Show Password (Kennwort anzeigen) aktivieren, um die Einträge in den Feldern Privacy Password (Datenschutzkennwort) und Confirm Privacy Password (Datenschutzkennwort bestätigen) anzuzeigen und zu überprüfen, ob die Zeichen übereinstimmen.

Schritt 4

Klicken Sie auf Apply, um einen neuen SNMPv3-Benutzer zu erstellen.

Der neu hinzugefügte SNMPv3-Benutzer wird in der Tabelle SNMP V3-Benutzer im Fenster SNMP Setup (SNMP-Einrichtung) angezeigt.

Sie können maximal 7 SNMPv3-Benutzer hinzufügen.

SNMPv3-Benutzer löschen

Schritt 1

Wählen Sie Erweitert > SNMP aus.

Schritt 2

Klicken Sie im SNMP-Setup auf das X-Symbol in der Zeile mit dem zu löschenden SNMPv3-Benutzer.

Schritt 3

Ein Popup-Fenster wird angezeigt, um die Aktion zu bestätigen. Klicken Sie auf OK.

Die SNMPv3-Benutzertabelle wird aktualisiert, und der gelöschte Eintrag wird aus der Tabelle entfernt.

Schlussfolgerung

Sie sind alle bereit! Sie haben nun erfolgreich SNMP in Ihrem CBW AP konfiguriert. Weitere Informationen erhalten Sie in den folgenden Artikeln. Sie können Ihr Netzwerk ganz einfach verwalten.

Häufig gestellte Fragen Firmware-Upgrade RLANs Erstellung von Anwendungsprofilen Client-Profilerstellung Master-AP-Tools Umbrella WLAN-Benutzer Protokollierung Traffic Shaping Schurken Störungsquelle Konfigurationsmanagement Mesh-Modus für die Portkonfiguration