Ziel

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) ist eine Gruppe von Geräten in einem oder mehreren LANs, die logisch konfiguriert sind, damit sie so kommunizieren können, als wären sie physisch miteinander verbunden. Mitglieder eines VLANs können nur mit anderen Mitgliedern desselben VLANs kommunizieren.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie den analogen SPA8000-Telefonadapter (ATA) zu einem VLAN machen.

Anwendbares Gerät

SPA8000

Softwareversion

· 6.1.12

VLAN-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich als Administrator beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Erweitert > Netzwerk > WAN Status aus. Die Seite WAN-Status wird geöffnet:

Schritt 2: Blättern Sie nach unten zum Bereich für die VLAN-Einstellungen.

Schritt 2: Wählen Sie Yes (Ja) aus der Dropdown-Liste Enable VLAN aus, damit das SPA8000 auf ein VLAN zugreifen kann.

Hinweis: Wählen Sie Yes (Ja) aus, wenn das Gerät eine Verbindung zu einem bestimmten VLAN herstellen soll. Dieses VLAN muss mit einem Tag versehen werden, da das Gerät sonst im Standard-VLAN funktioniert.

Schritt 3: Geben Sie die VLAN-ID, die Sie dem SPA8000 zuweisen möchten, in das Feld VLAN-ID ein. Die VLAN-ID legt fest, zu welchem VLAN das SPA8000 gehört.Die VLAN-ID muss im Hexadezimalformat eingegeben werden.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Enable CDP den Status aus, den Sie dem CDP zuweisen möchten. Das Cisco Discovery Protocol (CDP) ermöglicht es Cisco Produkten, Informationen mit anderen Cisco Produkten auszutauschen, mit denen sie direkt verbunden sind.

Schritt 5: Klicken Sie auf Alle Änderungen senden, um die Einstellungen zu speichern.