Identifiziertes Datum

31. Mai 2016

Auflösungsdatum

5. Juni 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

Fest in

Sx550X, Sx350x, Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

Problembeschreibung

Wenn der PoE-Port des Switches Sx550X, Sx350X oder Sx250 an den PoE-Port des Catalyst Switches 3750 angeschlossen ist, stellt der erste Switch den zweiten Port über PoE mit Strom versorgt.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.