Identifiziertes Datum

9. Mai 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

RV130 W

1.0.3.14, 1.0.3.16

Beschreibung des Problems

Die Modems AC340U und UML290 auf dem RV130W funktionieren nicht mehr, wenn sie sich für die Remote-Verwaltung anmelden. Es geht offline und ist nach ein paar Minuten wieder online. Dieses Problem tritt nur auf, wenn es über ein USB-Modem mit dem WAN verbunden ist und nicht über eine Kabelverbindung.

Aktueller Status

Es wird empfohlen, IPSec VPN für die Remote-Verwaltung anstelle eines 3G/4G-Dongles zu verwenden. Das Problem wird in der nächsten offiziellen Firmware-Version von RV130W behoben.