Inhalt

Frage:

Umgebung: Cisco Web Security Appliance (WSA), alle Versionen von AsyncOS

Firefox sendet keine Authentifizierungsinformationen transparent. Internet Explorer arbeitet ordnungsgemäß mit transparenter Authentifizierung.

Hinweis: Dieser Knowledge Base-Artikel bezieht sich auf Software, die nicht von Cisco verwaltet oder unterstützt wird. Die Informationen werden Ihnen zu Ihrer Zufriedenheit zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Softwareanbieter.

Einige Versionen von Firefox vertrauen nicht automatisch allen Servern, um transparente Anmeldeinformationen an zu senden. Die neuesten Versionen scheinen das Problem zu haben.

Sie müssen den Hostnamen für die transparente Umleitung der Websicherheits-Appliance in die vertrauenswürdigen URLs in Firefox manuell hinzufügen.  Dieser Wert ist in der GUI-Schnittstelle auf der Seite Network —> Authentication (Netzwerk —> Authentifizierung) zu finden.  Achten Sie auf die Einstellung.

"Hostname für die transparente Authentifizierungsumleitung".

1. Öffnen Sie Firefox, und geben Sie about:config in die Adressleiste ein (ohne Anführungszeichen).

2. Geben Sie im Feld Filter das folgende network.Automatic-ntlm-auth.trusted-uris ein.

3. Doppelklicken Sie auf den Namen der Präferenz, nach der wir gerade gesucht haben.

4. Geben Sie den Hostnamen für die transparente Authentifizierungsumleitung ein.

Für Firefox Version 10 - 12, die unter Windows 7 ausgeführt wird, muss auch Folgendes in "False" geändert werden.

- network.auth.force-Generic-ntlm = false