Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Mit dieser Konfiguration können private Netzwerke hinter drei Cisco Secure PIX Firewall-Boxen über VPN-Tunnel über das Internet oder ein beliebiges öffentliches Netzwerk, das IPsec verwendet, verbunden werden. Jedes der drei Netzwerke verfügt über Verbindungen zu den beiden anderen Netzwerken. In diesem Szenario ist Network Address Translation (NAT) für Verbindungen zum öffentlichen Internet erforderlich. NAT ist jedoch nicht erforderlich für den Datenverkehr zwischen den drei Intranets, der über einen VPN-Tunnel über das öffentliche Internet übertragen werden kann.

Voraussetzungen

Anforderungen

Damit IPsec funktioniert, muss eine Verbindung zwischen Tunnelendpunkt und Tunnelendpunkt bestehen, bevor Sie mit dieser Konfiguration beginnen.

Verwendete Komponenten

Diese Konfiguration wurde mit PIX Firewall Version 6.1(2) entwickelt und getestet.

Hinweis: Der Befehl show version muss anzeigen, dass die Verschlüsselung aktiviert ist.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- PIX 1

- PIX 2

- PIX 3

Konfiguration von PIX 1

PIX Version 6.1(2)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pix_1

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- Traffic to PIX 2 private network:

access-list 120 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

!--- Traffic to PIX 3 private network:

access-list 130 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

!--- Do not perform NAT for traffic to !--- other PIX Firewall private networks:

access-list 100 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

access-list 100 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.153 255.255.255.0

ip address inside 10.1.1.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

nat (inside) 0 access-list 100

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 2:

crypto map newmap 20 ipsec-isakmp

crypto map newmap 20 match address 120

crypto map newmap 20 set peer 172.18.124.154

crypto map newmap 20 set transform-set myset

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 3:

crypto map newmap 30 ipsec-isakmp

crypto map newmap 30 match address 130

crypto map newmap 30 set peer 172.18.124.157

crypto map newmap 30 set transform-set myset

crypto map newmap interface outside

isakmp enable outside

isakmp key ******** address 172.18.124.154 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp key ******** address 172.18.124.157 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp identity address

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption des

isakmp policy 10 hash md5

isakmp policy 10 group 1

isakmp policy 10 lifetime 1000

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:436c96500052d0276324b9ef33221b2d

: end

[OK]

Konfiguration von PIX 2

PIX Version 6.1(2)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pix_2

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- Traffic to PIX 1:

access-list 110 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

!--- Traffic to PIX 3:

access-list 130 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

access-list 100 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

access-list 100 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.154 255.255.255.0

ip address inside 10.2.2.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

nat (inside) 0 access-list 100

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 1:

crypto map newmap 10 ipsec-isakmp

crypto map newmap 10 match address 110

crypto map newmap 10 set peer 172.18.124.153

crypto map newmap 10 set transform-set myset

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 3:

crypto map newmap 30 ipsec-isakmp

crypto map newmap 30 match address 130

crypto map newmap 30 set peer 172.18.124.157

crypto map newmap 30 set transform-set myset

crypto map newmap interface outside

isakmp enable outside

isakmp key ******** address 172.18.124.153 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp key ******** address 172.18.124.157 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp identity address

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption des

isakmp policy 10 hash md5

isakmp policy 10 group 1

isakmp policy 10 lifetime 1000

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:aef12453a0ea29b592dd0d395de881f5

: end

Konfiguration von PIX 3

PIX Version 6.1(2)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pix_3

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 1:

access-list 110 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 2:

access-list 120 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

access-list 100 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

access-list 100 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.157 255.255.255.0

ip address inside 10.3.3.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

nat (inside) 0 access-list 100

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 1:

crypto map newmap 10 ipsec-isakmp

crypto map newmap 10 match address 110

crypto map newmap 10 set peer 172.18.124.153

crypto map newmap 10 set transform-set myset

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 2:

crypto map newmap 20 ipsec-isakmp

crypto map newmap 20 match address 120

crypto map newmap 20 set peer 172.18.124.154

crypto map newmap 20 set transform-set myset

crypto map newmap interface outside

isakmp enable outside

isakmp key ******** address 172.18.124.153 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp key ******** address 172.18.124.154 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp identity address

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption des

isakmp policy 10 hash md5

isakmp policy 10 group 1

isakmp policy 10 lifetime 1000

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:e6ad75852dff21efdb2d24cc95ffbe1c

: end

[OK]

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung für das PIX zum Übergeben des Datenverkehrs auf einem etablierten IPsec-Tunnel.

Befehle zur Fehlerbehebung

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

Debug-Befehle

Verwenden Sie diese Befehle auf dem PIX, während die Befehle zum Debuggen oder Protokollieren von Protokollüberwachungs-Befehlen ausgeführt werden.

- debug crypto ipsec - Debuggt die IPsec-Verarbeitung.

- debug crypto isakmp - Debugs Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) Processing.

- debug crypto engine - Zeigt Debugmeldungen über Krypto Engines an, die Verschlüsselung und Entschlüsselung durchführen.

klare Befehle

Um Sicherheitszuordnungen (Security Associations, SAs) zu löschen, verwenden Sie diese Befehle im Konfigurationsmodus des PIX.

- clear [crypto] ipsec sa: Löscht die aktiven IPsec-SAs. Das Schlüsselwort crypto ist optional.

- clear [crypto] isakmp sa: Löscht die aktiven Internet Key Exchange (IKE)-SAs. Das Schlüsselwort crypto ist optional.

Hinweis: Damit IPsec funktioniert, müssen Sie über Konnektivität vom Tunnel-Endpunkt zum Tunnelendpunkt verfügen, bevor Sie mit dieser Konfiguration beginnen.

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung beim PIX zur Weiterleitung des Datenverkehrs auf einem etablierten IPSec-Tunnel

- Cisco Security Appliances der Serie PIX 500

- PIX-Befehlsreferenzen

- IPsec-Verhandlungen/IKE-Protokolle

- Anforderungen für Kommentare (RFCs)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems