Inhalt

Einführung

Verwenden von Telnet zum Testen von E-Mails (SMTP)

Häufig erkannte SMTP-Fehlercodes

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie mit telnet einen grundlegenden SMTP-Test von Ihrem lokalen Client über einen konfigurierten Listener auf Ihrer E-Mail Security Appliance (ESA) oder Security Management Appliance (SMA) durchführen.

Verwenden von Telnet zum Testen von E-Mails (SMTP)

Wenn Sie Probleme mit der E-Mail-Verbindung beheben und Probleme mit dem E-Mail-Empfang beheben, kann es erforderlich sein, die grundlegende SMTP-Kommunikation für das Problem zu testen, das Sie haben. Wenn Sie beispielsweise Probleme beim Senden von E-Mail-Nachrichten über SMTP an Ihre ESA haben, können Sie die SMTP-Verbindung mithilfe von Telnet auf Ihrem lokalen Client oder Desktop testen und eine Verbindung zu Port 25 auf Ihrer ESA herstellen. Standardmäßig überwacht SMTP den Port 25.

Hinweis: Bestätigen Sie, auf welchem Port der Listener für Ihre ESA konfiguriert ist, von Network > Listeners auf der GUI oder listenerconfig auf der CLI.

Beispiel:

$ telnet 172.16.6.165 25

Trying 172.16.6.165...

Connected to my_esa.

Escape character is '^]'.

220 my_esa.local ESMTP

helo

250 my_esa.local

mail from:

250 sender <test@test.com> ok

rcpt to:

250 recipient <user@other.com> ok

data

354 go ahead

subject: TESTING SMTP

This is line one.

This is line two.

.

250 ok: Message 214 accepted

quit

221 my_esa.local

Connection closed by foreign host.

Hinweis: Jeder andere Ausgabecode als 2xx ist im Allgemeinen ein Fehler.

Häufig erkannte SMTP-Fehlercodes

4xx-Codes:

421 #4.4.5 Zu viele TLS-Sitzungen

421 #4.4.5 Zu viele Verbindungen von Ihrem Host aus

421 #4.4.5 Zu viele Verbindungen mit diesem Host

421 #4.4.5 Zu viele Verbindungen zu diesem Listener

421 #4.x.2 Zu viele Nachrichten für diese Sitzung

421 <Hostname> Service nicht verfügbar, Transaktionskanal schließen

421 Überschreitete zulässige Verbindungszeit

421 SMTP-Befehlsgrenze überschritten, Verbindung getrennt

421 Die Testlizenz ist abgelaufen

451 #4.3.0 Serverfehler

452 #4.3.1 Warteschlange voll

452 #4.3.1 Serverressourcen niedrig - versuchen Sie es später noch einmal.

452 #4.3.1 Temporärer Systemfehler (12)

452 #4.5.3 Zu viele Empfänger

454 TLS aus einem temporären Grund nicht verfügbar

5xx-Codes:

500 #5.5.1 Befehl nicht erkannt

500 Leitungen zu lang

501 #5.0.0 EHLO erfordert Domänenadresse

501 #5.5.2 Syntaxfehler XXX

501 #5.5.4 Ungültige Argumente für den AUTH-Befehl

501 Unbekannter Befehl XXX

501 Unbekannte Option XXX

501 Unbekannter Wert XXX

503 #5.3.3 AUTH nicht verfügbar

503 #5.5.0 AUTH während einer E-Mail-Transaktion nicht zulässig

503 #5.5.0 Bereits authentifiziert

503 #5.5.1 E-MAIL zuerst

503 #5.5.1 RCPT zuerst

503 Fehlerhafte BefehlsfolgeDATEN in der E-Mail-Mergetransaktion

503 Fehlerhafte Sequenz von BefehlenXPRT innerhalb der einfachen Transaktion

503 Fehlerhafte Reihenfolge der Teile, die Kommandozeilen empfangen

503 Nicht in einer E-Mail-Zusammenführungsoperation

504 #5.5.1 AUTH-Mechanismus XXX nicht verfügbar

504 Befehlsparameter XXX nicht erkannt

504 Ungültige XDFN-Syntax

504 Ungültige Teilenummer

504 Ungültige Teilenummer XXX

504 Kein Variablenwert angegeben

504 Weitere Teile fehlen noch

504 Reservierte Variable Name

Syntaxfehler 504 in *Parts-Syntax

Der XDFN-Befehl 504 darf keine NULL-Zeichen enthalten.

530 #5.7.0 Der STARTTLS-Befehl muss zuerst ausgegeben werden.

530 #5.7.0 Dieser Absender muss zuerst einen STARTTLS-Befehl ausgeben

530 Authentifizierung erforderlich

538 #5.7.11 Verschlüsselung erforderlich

552 #5.3.4-Header-Größe überschreitet Grenzwert

552 #5.3.4 Nachrichtengröße überschreitet Grenzwert

552 Größengrenzwert überschritten

554 #5.3.0 Serverfehler

554 Zu viele Hopfen

554 Nachrichtentext enthält illegale Bare-CR-/LF-Zeichen.

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Enhanced Status Codes Registry

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems