Inhalt

Frage

Frage

Wie hoch ist die Abfangrate, die Fehlalarmquote und der Durchsatz von Cisco Anti-Spam?

Die Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) und die Anti-Spam-Engine wurden optimiert, um Fehlalarme zu minimieren.

Das Ziel von Cisco besteht darin, eine Fehlalarmquote von weniger als einem von einer Million und eine Abfangrate von mehr als 97 % zu erreichen.

Hinweis: Der Durchsatz von Cisco Anti-Spam hängt davon ab, wie die ESAs konfiguriert sind und welche Hardwareressourcen für die Verarbeitung des erforderlichen Durchsatzes zur Verfügung stehen.

Die tatsächliche Abfangrate und die Fehlalarmquote variieren je nach Region und Mailflow.