Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Wie viele Computer werden maximal in einem zentralen Management-Cluster unterstützt?

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die maximale Anzahl von Appliances, die in einem zentralen Management-Cluster unterstützt werden.

Voraussetzungen

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco E-Mail Security Appliance und allen Versionen von AsyncOS.

Wie viele Computer werden maximal in einem zentralen Management-Cluster unterstützt?

Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfiehlt Cisco, dass Benutzer einen einzelnen Cluster auf maximal 20 Appliances beschränken.