Inhalt

Einführung

Wenn Nicht-TCP/UDP-Verbindungen durch eine Zugriffskontrollliste (ACL) auf einem ASA zugelassen oder abgelehnt werden, warum wird dann die Portnummer im von der ASA generierten Syslog mit "(0)" angezeigt?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine häufig gestellte Frage (FAQ) zur Port-Nummer, die auf einer Adaptive Security Appliance (ASA) angezeigt wird.

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

F. Wenn Nicht-TCP/UDP-Verbindungen durch eine Zugriffskontrollliste (ACL) auf einem ASA zugelassen oder abgelehnt werden, warum wird dann die Portnummer im von der ASA generierten Syslog mit "(0)" angezeigt?

Die ASA meldet nur die Portnummer für die L4-Protokolle (z. B. UDP und TCP), die das Konzept eines Quell- und Zielports aufweisen. Für alle anderen Protokolle wird der Wert "0" verwendet, da kein Quell- oder Zielport zur Meldung vorhanden ist.Antwort:

Hier ist beispielsweise das generierte Syslog, wenn das IP-Protokoll 41 von einer ACL auf der ASA zugelassen wird:

%ASA-6-106100: access-list outside_in permitted 41 outside/10.2.3.2(0) ->

inside/192.168.1.2(0) hit-cnt 1 first hit [0xcbeb3083, 0xee26ad1a]

Weitere Informationen zu dieser Nachrichten-ID finden Sie in den Systemprotokollmeldungen der Cisco Serie ASA 5500.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems