Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Tipps zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Fehlerbehebung bei Zugriffslisten auf Wählschnittstellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco 2500-Routern und der Cisco IOS® Softwareversion 12.0.5.T.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Tipps zur Fehlerbehebung

- Wenn die Zugriffsliste nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, die Liste direkt auf die Schnittstelle anzuwenden, z. B.:

interface async 1

ip access-group 101 in|out

Wenn die Logik nicht direkt auf die Schnittstelle angewendet wird, funktioniert sie nicht, wenn sie vom Server übergeben wird. Mit dem Befehl show ip interface [name] kann überprüft werden, ob sich die Zugriffsliste auf der Schnittstelle befindet. Die Ausgabe hängt davon ab, wie der Befehl "access-list" angewendet wird, kann jedoch Folgendes beinhalten:

Outgoing access list is not set

Inbound access list is 101

Outgoing access list is not set

Inbound access list is 101, default is not set

Outgoing access list is Async1#1, default is not set

Inbound access list is Async1#0, default is not set

- Beim Debuggen von Zugriffslisten kann der Route-Cache vorübergehend aus der Schnittstelle entfernt werden:

interface async 1

no ip route-cache

und geben Sie im Aktivierungsmodus Folgendes ein:

debug ip packet access-list #

Wenn der Befehl terminal monitor aktiviert ist, wird in der Regel eine Ausgabe für Treffer an den Bildschirm gesendet:

ICMP: dst (15.15.15.15) administratively prohibited unreachable sent to 1.1.1.2

- Sie können auch die ip access-list 101 anzeigen, die die Anzahl der Treffer anzeigt. Der log-Parameter kann auch am Ende des Befehls access-list hinzugefügt werden, damit der Router eine Leugnung anzeigt:

access-list 101 permit icmp 1.1.1.0 0.0.0.255 9.9.9.0 0.0.0.255 log

- Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Logik funktioniert, wenn sie direkt auf die Schnittstelle angewendet wird, entfernen Sie die Zugriffsliste aus der Schnittstelle, fügen Sie die AAA-Standardzugriffsdatacs|radius, debug aaa author (und den Befehl debug aa per user, wenn Sie Zugriffskontrolllisten für einzelne Benutzer verwenden)-Befehle mit aktiviertem Terminalmonitor-Befehl ein, und beobachten Sie die heruntergesendete Zugriffsliste.

Nur für RADIUS: Wenn der RADIUS-Server die Angabe von Attribut 11 (Filter-ID) als #.in oder #.out nicht zulässt, ist die Standardeinstellung "out" (out). Wenn der Server beispielsweise das Attribut 111 sendet, wird vom Router als "111.out" angenommen.

- Inhalt einer Zugriffsliste anzeigen:

Bei Listen, die nicht benutzerspezifisch sind, verwenden Sie den Befehl show ip access-list 101, um den Inhalt der Zugriffsliste anzuzeigen:

Extended IP access list 101

deny tcp any any (1649 matches)

deny udp any any (35 matches)

deny icmp any any (36 matches)

Verwenden Sie für einen benutzerdefinierten Listentyp die Zugriffslisten show ip oder die Zugriffsliste show ip. | pro Benutzer oder show ip access-list Async1#1:

Extended IP access list Async1#1 (per-user)

deny icmp host 171.68.118.244 host 9.9.9.10

deny ip host 171.68.118.244 host 9.9.9.9

permit ip host 171.68.118.244 host 9.9.9.10

permit icmp host 171.68.118.244 host 9.9.9.9

- Wenn das gesamte Debuggen gut aussieht, der Befehl access-list jedoch nicht wie erwartet funktioniert:

- Wenn zu wenig blockiert ist, versuchen Sie, die Zugriffsliste so zu ändern, dass ip any (ip any any any) verweigert wird. Wenn das funktioniert, aber das frühere nicht, ist das Problem in der Logik der Liste.

- Wenn zu viel blockiert ist, versuchen Sie, die Zugriffsliste zu ändern, um ip any any zu erlauben. Wenn das funktioniert, aber das frühere nicht, ist das Problem in der Logik der Liste.

Zugehörige Informationen

- Unterstützung von TACACS/TACACS+

- RADIUS-Unterstützung

- Kommentare

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems