Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Die folgende Konfiguration wird normalerweise nicht verwendet, wurde jedoch entwickelt, um die Terminierung von Cisco Secure VPN Client IPSec-Tunneln auf einem zentralen Router zu ermöglichen. Wenn der Tunnel hochgefahren wird, erhält der PC seine IP-Adresse vom IP-Adresspool des zentralen Routers (in unserem Beispiel wird der Router als "Moss" bezeichnet). Anschließend kann der Poolverkehr das lokale Netzwerk hinter dem Moos erreichen oder über das Netzwerk hinter dem äußeren Router weitergeleitet und verschlüsselt werden (in unserem Beispiel wird der Router als "Carter" bezeichnet). Darüber hinaus wird der Datenverkehr vom privaten Netzwerk 10.13.1.X bis 10.1.1.X verschlüsselt. die Router überladen NAT.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS® Softwareversion 12.1.5.T (c3640-io3s56i-mz.121-5.T)

- Cisco Secure VPN Client 1.1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Mooskonfiguration

- Carter-Konfiguration

Mooskonfiguration

Version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname moss

!

logging rate-limit console 10 except errors

enable password ww

!

ip subnet-zero

!

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 99.99.99.1

crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto isakmp client configuration address-pool local RTP-POOL

!

crypto ipsec transform-set rtpset esp-des esp-md5-hmac

!

crypto dynamic-map rtp-dynamic 20

set transform-set rtpset

!

crypto map rtp client configuration address initiate

crypto map rtp client configuration address respond

!crypto map sequence for network to network traffic

crypto map rtp 1 ipsec-isakmp

set peer 99.99.99.1

set transform-set rtpset

match address 115

!--- crypto map sequence for VPN Client network traffic.

crypto map rtp 10 ipsec-isakmp dynamic rtp-dynamic

!

call rsvp-sync

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.18.124.154 255.255.255.0

ip nat outside

no ip route-cache

no ip mroute-cache

half-duplex

crypto map rtp

!

interface Serial2/0

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet2/1

ip address 10.13.1.19 255.255.255.0

ip nat inside

half-duplex

!

ip local pool RTP-POOL 192.168.1.1 192.168.1.254

ip nat pool ETH20 172.18.124.154 172.18.124.154 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source route-map nonat pool ETH20 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1

ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.18.124.158

ip route 99.99.99.0 255.255.255.0 172.18.124.158

no ip http server

!

!--- Exclude traffic from NAT process.

access-list 110 deny ip 10.13.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

access-list 110 deny ip 10.13.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 110 permit ip 10.13.1.0 0.0.0.255 any

!--- Include traffic in encryption process.

access-list 115 permit ip 10.13.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

access-list 115 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

route-map nonat permit 10

match ip address 110

!

dial-peer cor custom

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Carter-Konfiguration

Current configuration : 2059 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname carter

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

ip subnet-zero

!

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 172.18.124.154

!

crypto ipsec transform-set rtpset esp-des esp-md5-hmac

!

!--- crypto map sequence for network-to-network traffic.

crypto map rtp 1 ipsec-isakmp

set peer 172.18.124.154

set transform-set rtpset

match address 115

!

call rsvp-sync

!

interface Ethernet0/0

ip address 99.99.99.1 255.255.255.0

ip nat outside

half-duplex

crypto map rtp

!

interface FastEthernet3/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

duplex auto

speed 10

!

ip nat pool ETH00 99.99.99.1 99.99.99.1 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source route-map nonat pool ETH00 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.2

no ip http server

!

!--- Exclude traffic from NAT process.

access-list 110 deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 10.13.1.0 0.0.0.255

access-list 110 deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 110 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any

!--- Include traffic in encryption process.

access-list 115 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 10.13.1.0 0.0.0.255

access-list 115 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

route-map nonat permit 10

match ip address 110

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

login

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show crypto ipsec sa - Zeigt die Sicherheitszuordnungen für Phase 2 an.

- show crypto isakmp sa - Zeigt die Sicherheitszuordnungen für Phase 1 an.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

- debug crypto ipsec - Zeigt die IPSec-Verhandlungen von Phase 2.

- debug crypto isakmp - Zeigt die ISAKMP-Verhandlungen für Phase 1.

- debug crypto engine - Zeigt den verschlüsselten Datenverkehr an.

- clear crypto isakmp: Löscht die Sicherheitszuordnungen für Phase 1.

- clear crypto sa: Löscht die Sicherheitszuordnungen für Phase 2.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren der IPSec-Netzwerksicherheit

- Konfigurieren des Internet Key Exchange Security Protocol

- Support-Seite für Cisco VPN-Clients

- IPSec-Support-Seite

- Technischer Support - Cisco Systems