Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Um die Cisco Encryption Technology (CET)-Verschlüsselung mit einem Tunnel zu konfigurieren, müssen Sie die Verschlüsselung auf der Tunnelschnittstelle konfigurieren. Darüber hinaus müssen Sie die Verschlüsselung auf der physischen Schnittstelle konfigurieren, die zum endgültigen Ziel des Tunnels führt.

Hinweis: Die CET-Verschlüsselung ist jetzt End-of-Life. IPSec ist das empfohlene Verschlüsselungsschema für die Migration.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Hinweise zu Netzwerkdiagrammen

- 8.8.8.8 hinter r3-4k und 7.7.7.4 hinter R6-2500 sind Endstationen. Wenn sie einander pingen, durchläuft der Verkehr den Tunnel.

- Der Generic Routing Encapsulation (GRE)-Tunnel wird mit Loopback-Schnittstellen als Tunnelquelle und -Ziel konfiguriert.

- Der durch den Tunnel laufende Datenverkehr wird ebenfalls verschlüsselt. Zur Implementierung dieser Funktion muss zur Verschlüsselung des Tunnelverkehrs die Crypto Map sowohl an die Tunnelschnittstelle als auch an die physische Ausgangsschnittstelle angeschlossen werden.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- r3-4k

- R1-AGS

- R6-2500

r3-4k

hostname r3-4k

!

crypto public-key r6-2500 02014544

F3681B5D 32372A19 0C0CCC4B E707F829 D882CF30 A9B4DBE3 E1911E9C F6A9E162

732558DF A20FEFAD 2ACC400E 8DDB10B1 3566FA3A E55A9BBE 00916AAD 20A0C75C

quit

!

crypto map my_crypto_map 10

set algorithm 40-bit-des

set peer r6-2500

match address 128

!

interface Loopback0

ip address 1.1.6.1 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip address 5.5.5.1 255.255.255.0

tunnel source Loopback0

tunnel destination 2.2.6.3

crypto map my_crypto_map

!

interface Ethernet0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

description inside interface

media-type 10BaseT

crypto map my_crypto_map

!

!

interface Serial0

encapsulation frame-relay

no ip route-cache

!

interface Serial0.1 point-to-point

description outside interface

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

!

!ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.2

access-list 128 permit gre host 1.1.6.1 host 2.2.6.3

!

R1-AGS

!

hostname R1-AGS

!

interface Ethernet0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 2.2.5.2 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.1

ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 2.2.5.3

R6-2500

hostname R6-2500

!

crypto public-key r3-4k 04D6265A

512A7D84 43C348B7 959D2FE2 3122B285 FDA2A362 7272A835 84D03134 DB160DE1

27CA2D24 D6C23EFE 3BE25A95 D62EA30B 0F2C3BA8 9AB6DB82 D8127238 266AC987

quit

!

crypto map my_crypto_map 10

set algorithm 40-bit-des

set peer r3-4k

match address 128

!

interface Loopback0

ip address 2.2.6.3 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip address 5.5.5.2 255.255.255.0

tunnel source Loopback0

tunnel destination 1.1.6.1

crypto map my_crypto_map

!

interface Ethernet 0

description inside interface

ip address 7.7.7.3 255.255.255.0

!

interface Serial0

description outside interface

ip address 2.2.5.3 255.255.255.0

crypto map my_crypto_map

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.5.2

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 7.7.7.0

ip route 8.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.1

!

access-list 128 permit gre host 2.2.6.3 host 1.1.6.1

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- IPSec-Support-Seite

- Technischer Support - Cisco Systems