Inhalt

Einleitung

Ist ein Neuladen auf ISR4K/ISR1K/8300/8200-Plattformen erforderlich, damit "license feature hsec" wirksam wird?

Stimmt es, dass auf 8500-basierten Plattformen ein Neuladen erforderlich ist, damit hsec aktiviert wird?

Wird für C8000v nach der Aktivierung von hsec ein Neuladen benötigt?

Müssen Sie nach der Aktivierung von hsec für CSR1000v neu laden?

Ist das Ladeverhalten für SDWAN- und Nicht-SDWAN-Modi identisch?

Stimmt es auch für die Deaktivierung der Lizenz hsec?

Einleitung

In diesem Dokument werden einige Fragen zur HSEC-Lizenz für den Autonomous- und SDWAN-Modus beschrieben.

Ist ein Neuladen auf ISR4K/ISR1K/8300/8200-Plattformen erforderlich, damit "license feature hsec" wirksam wird?

Nein, bei CLI 'license feature hsec' ist kein Neuladen erforderlich. CLI ist nur im autonomen Modus anwendbar. In SDWAN ist ein Neuladen erforderlich, gefolgt von der hsec-Installation entweder online oder offline.

Stimmt es, dass auf 8500-basierten Plattformen ein Neuladen erforderlich ist, damit hsec aktiviert wird?

Ja, die 8500-Plattform-Familie muss entweder im Autonomous- oder im Controller-Modus neu geladen werden.

Wird für C8000v nach der Aktivierung von hsec ein Neuladen benötigt?

Nein, das ist nicht nötig. Die Lizenz bleibt gemäß dem Design auf C8kv als "nicht in Gebrauch", aber das Gerät erhält unmittelbar nach der hsec-Installation einen unbegrenzten Durchsatz.

Müssen Sie nach der Aktivierung von hsec für CSR1000v neu laden?

Nein, nach der Aktivierung von hsec ist kein erneutes Laden des CSR1000v erforderlich.

Ist das Ladeverhalten für SDWAN- und Nicht-SDWAN-Modi identisch?

Nein, die SDWAN- und Nicht-SDWAN-Modi im Hinblick auf die Sek.-Aktivierung unterscheiden sich erheblich.

Im SDWAN-Modus ist ein erneutes Laden erforderlich, um hsec zu aktivieren bzw. zu aktivieren. Im Nicht-SDWAN-Modus aktiviert/aktiviert die CLI-Funktion "license feature hsec" (hsec für die Lizenz) hsec auf dem Gerät. Für CSR1000v- und C8kv-Plattformen im SDWAN-Modus ist kein erneutes Laden erforderlich.

Stimmt es auch für die Deaktivierung der Lizenz hsec?

Die hsec-Lizenz kann im Nicht-SDWAN-Modus deinstalliert werden. Die hsec-Lizenz kann jedoch nicht deinstalliert werden, während die Funktion verwendet wird. Der Benutzer muss hsec-Lizenz mit CLI "no license feature hsec" deaktivieren/deaktivieren und das Gerät neu laden, damit die Lizenz den Status "not-in-use" erhält, und anschließend den Befehl uninstall starten. Die hsec-Lizenz 'uninstall' im SDWAN-Modus wird nicht unterstützt, da die Funktion nicht deaktiviert werden kann. Der Benutzer hat jedoch die Möglichkeit, in den Autonomous-Modus zu wechseln und als Problemumgehung zu deinstallieren, wenn bekannte Probleme bei Änderungen des Modus auftreten.