Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

X.21-Kabelbaugruppe

X.21 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-15)

X.21-DCE-Kabel-Pinbelegung (DB-60 zu DB-15)

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die X.21-Kabelbaugruppe und Pinbelegung (Data Terminal Equipment - DTE and Data Communications - DCE).

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

X.21-Kabelbaugruppe

X.21 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-15)

Die Pfeile in dieser Tabelle zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

- — bedeutet, dass die Fahrtrichtung nicht anwendbar ist.

60 Stifte*1*

Signal

Beschreibung

Richtung

15 Stift

Signal

J1-48 J1-47

GND-MODUS_2

Sortiergruppe

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND —

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD:

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Übertragen+ -

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS:

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+ Control -

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD:

Twisted-Pair-Nr. 6

<— <— <— <—— <

J2-4 J2-11

Empfangen+ Empfangen -

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Twisted-Pair-Nr. 1

<— <— <— <—— <

J2-5 J2-12

Indikation+ Indikation—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE:

Twisted-Pair-Nr. 5

<— <— <— <—— <

J2-6 J2-13

Timing+ Timing -

J1-15-Abschirmung

Control_GND —

Twisted-Pair-Nr. 4

— —

J2-8-Abschirmung

Control GND —

*1* Kein Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist verbunden.

X.21-DCE-Kabel-Pinbelegung (DB-60 zu DB-15)

60 Stifte*1*

Signal

Beschreibung

Richtung

15 Stift

Signal

J1-48 J1-47

GND-MODUS_2

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Single

—

—

—

J1-46

Shield_GND —

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD:

Twisted-Pair-Nr. 6

<— <— <— <—— <

J2-2 J2-9

Übertragen+ -

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Twisted-Pair-Nr. 1

<— <— <— <—— <

J2-3 J2-10

Control+ Control -

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD:

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Empfangen+ Empfangen -

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS:

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indikation+ Indikation—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC:

Twisted-Pair-Nr. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing -

J1-15-Abschirmung

Control_GND —

Twisted-Pair-Nr. 5

— —

J2-8-Abschirmung

Control GND —

*1* Kein Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist verbunden.

Zugehörige Informationen

- Anschließen von seriellen Netzwerkmodulen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme