Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationsschritte

Migrationsschritte

Überprüfen

Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen

F. Ist es möglich, neue Mitglieder von der M-Karte zur vPC-Peer-Verbindung hinzuzufügen, aber ein aktuelles F1-Mitglied im Paket zu belassen und dann zu entfernen, nachdem das neue Mitglied hinzugefügt wurde?

Einführung

Das Dokument definiert die erforderlichen Schritte für die Migration einer virtuellen PortChannel (vPC)-Peer-Verbindung vom Nexus 7000 F1-Modul zum M1-Modul. Dieses Szenario kann auftreten, wenn das F1-Modul aus anderen Gründen für die Skalierbarkeit aktualisiert werden muss.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- CLI des Nexus-Betriebssystems

- vPC-Regeln

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Nexus 7000 Version 6.1.x und höher

- Linecard der Serie M1/F1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Für diesen Test ordnet eine blaue Linie den Datenpfad von zwei Hosts zu, die miteinander kommunizieren.

Konfigurationsschritte

Modul 3 und Modul 4 sind N7K-F132XP-15-Linecards. Dies ist die aktuelle Konfiguration aus vPC-Sicht.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

Migrationsschritte

1. Fahren Sie den vPC-Peer-Link-Port-Kanal 1 herunter.
Int po1

Shut
Dadurch werden die vPC-Verbindungen auf der sekundären Seite unterbrochen. Die vPC-Verbindung befindet sich auf der primären Seite.

2. Fahren Sie die Ports e3/1 und e4/1 herunter, und entfernen Sie die Channel-Gruppenkonfiguration aus beiden Nexus-Modulen.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. Verwenden Sie den M1-Port, und bündeln Sie ihn im vPC-Port-Channel. Verwenden Sie den Port auf Modul 7, einer N7K-M108X2-12L Line Card. Konfigurieren Sie e7/7 so, dass auf beiden Seiten dieselbe Konfiguration wie e3/1 oder e4/1 verwendet wird. In diesem Beispiel wird ein einzelner Port verwendet. In einer realen Situation wird es mehr als einen Hafen geben. Es gelten jedoch die gleichen Schritte.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. Stellen Sie den Port-Channel 1 auf beiden Seiten hoch.

Int po1

No shut
Dadurch werden die vPC-Verbindungen auf der sekundären Seite aktiviert. Jetzt befindet sich Ihr Peer-Link auf der M1-Linecard.

Bei diesem Test wird der Datenverkehr nur geringfügig unterbrochen, wenn der sekundäre Pfad zum primären Pfad wechselt. Für diese Änderungen wird immer ein Änderungsfenster empfohlen, um unerwünschten Überraschungen Rechnung zu tragen.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Häufig gestellte Fragen

F. Ist es möglich, neue Mitglieder von der M-Karte zur vPC-Peer-Verbindung hinzuzufügen, aber ein aktuelles F1-Mitglied im Paket zu belassen und dann zu entfernen, nachdem das neue Mitglied hinzugefügt wurde?

Antwort: Peer-Verbindungen können nicht mit Ports verschiedener Kartentypen wie M1 und F1 gebildet werden.