Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

EIA/TIA-232-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-232 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-25)

EIA/TIA-232 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-25)

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die EIA/TIA-232-Kabelbaugruppe und Pinbelegung (Data Terminal Equipment - DTE and Data Communications Equipment - DCE).

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

EIA/TIA-232-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-232 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-25)

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an: —> gibt DTE an DCE an, und <— gibt DCE an DTE an.

60 Stifte*1*

Signal

Beschreibung

Richtung

25-polig

Signal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Schild-GND

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-41-Abschirmung

TxD/RxD -

Twisted-Pair-Nr. 5

—> —

J2-2-Abschirmung

RxD —

J1-36-Abschirmung

RxD/TxD -

Twisted-Pair-Nr. 9

<— —

J2-3-Abschirmung

RxD —

J1-42-Abschirmung

RTS/CTS —

Twisted-Pair-Nr. 4

—> —

J2-4-Abschirmung

RTS —

J1-35-Abschirmung

CTS/RTS —

Twisted-Pair-Nr. 10

<— —

J2-5-Abschirmung

CTS —

J1-34-Abschirmung

DSR/DTR —

Twisted-Pair-Nr. 11

<— —

J2-6-Abschirmung

DSR —

J1-45-Abschirmung

Stromkreiskennzeichen —

Twisted-Pair-Nr. 1

— —

J2-7-Abschirmung

Stromkreiskennzeichen —

J1-33-Abschirmung

DCD/LL —

Twisted Pair Nr. 12

<— —

J2-8-Abschirmung

DCD —

J1-37-Abschirmung

TxC/NIL —

Twisted-Pair-Nr. 8

<— —

J2-15-Abschirmung

TxC -

J1-38-Abschirmung

TxC/TxCE -

Twisted Pair Nr. 7

<— —

J2-17-Abschirmung

RxC —

J1-44-Abschirmung

LL/DCD —

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —

J2-18-Abschirmung

LTST —

J1-43-Abschirmung

DTR/DSR —

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —

J2-20-Abschirmung

DTR —

J1-39-Abschirmung

TxCE/TxC —

Twisted-Pair-Nr. 6

—> —

J2-24-Abschirmung

TxCE -

*1* Kein Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist verbunden.

EIA/TIA-232 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-25)

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an: —> gibt DTE an DCE an, und <— gibt DCE an DTE an.

60 Stifte*1*

Signal

Beschreibung

Richtung

25-polig

Signal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Schild-GND

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-36-Abschirmung

RxD/TxD -

Twisted-Pair-Nr. 9

<— —

J2-2-Abschirmung

TxD -

J1-41-Abschirmung

TxD/RxD -

Twisted-Pair-Nr. 5

—> —

J2-3-Abschirmung

RxD —

J1-35-Abschirmung

CTS/RTS —

Twisted-Pair-Nr. 10

<— —

J2-4-Abschirmung

RTS —

J1-42-Abschirmung

RTS/CTS —

Twisted-Pair-Nr. 4

—> —

J2-5-Abschirmung

CTS —

J1-43-Abschirmung

DTR/DSR —

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —

J2-6-Abschirmung

DSR —

J1-45-Abschirmung

Stromkreiskennzeichen —

Twisted-Pair-Nr. 1

— —

J2-7-Abschirmung

Stromkreis-GND

J1-44-Abschirmung

LL/DCD —

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —

J2-8-Abschirmung

DCD —

J1-39-Abschirmung

TxCE/TxC —

Twisted Pair Nr. 7

—> —

J2-15-Abschirmung

TxC -

J1-40-Abschirmung

NIL/RxC —

Twisted-Pair-Nr. 6

—> —

J2-17-Abschirmung

RxC —

J1-33-Abschirmung

DCD/LL —

Twisted Pair Nr. 12

<— —

J2-18-Abschirmung

LTST —

J1-34-Abschirmung

DSR/DTR —

Twisted-Pair-Nr. 11

<— —

J2-20-Abschirmung

DTR —

J1-38-Abschirmung

RxC/TxCE -

Twisted-Pair-Nr. 8

<— —

J2-24-Abschirmung

TxCE -

*1* Kein Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist verbunden.

Zugehörige Informationen

- Anschließen von seriellen Netzwerkmodulen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme