Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Funktionen

Unterstützte Plattformen

Beispielkonfiguration

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über die WIC-1DSU-56K4-Schnittstellenkarte und enthält eine Beispielkonfiguration für die Verwendung dieser Schnittstellenkarte auf Cisco Routerplattformen der Serien 1600, 1700, 2600, 3600 und 3700.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Funktionen

Die vieradrige 56.000 Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU) implementiert Switched 56.000- und Digital Data Storage (DDS oder Mietleitung)-Betrieb sowie:

- Unterstützt DDS-Schleifenraten 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 56 und 64 Kbit/s.

- Unterstützt Switched 56-Betrieb bei 56 Kbit/s (AT&T Pub. 41458, Sprint TS-0046)

- Empfängerempfindlichkeit von -45 db bei allen Schleifenraten.

- Verfügt über folgende Diagnosefunktionen:

- Self-Test-Funktion (beim Einschalten und vom Benutzer initiierte Schleifen für Netzwerk- und DTE-Schleifen (Data Terminal Equipment).

- Vom Benutzer initiierte DTE-, Line- und Remote-V.54-Loopbacks.

Unterstützte Plattformen

In dieser Tabelle sind die verschiedenen unterstützten Plattformen aufgeführt:

Plattform

Cisco IOS Software-Support

1600

Cisco IOS® Softwareversion 11.2(9)P, 11.3(3)T und alle 12.x-Versionen.

1700

Alle Cisco IOS Software-Versionen.

2600, 2600XM

Alle Cisco IOS Software-Versionen.

3620, 3640

Cisco IOS Software Release 11.2(4)XA, 11.2(5)P, alle 11.3-, 11.3T- und alle 12.x-Versionen.

3631

Alle Cisco IOS Software-Versionen.

3660

Alle Cisco IOS Software-Versionen.

2691, 3725, 3745

Alle Cisco IOS Software-Versionen.

Beispielkonfiguration

Nachfolgend finden Sie eine Beispielkonfiguration für eine WIC-1DSU-56K4-Schnittstellenkarte.

Hinweis: Es gibt keine Framing- oder Linecode-Befehle. Der Grund hierfür ist, dass die 56k-Karte keine T1-Karte ist und sich nicht auf Zeitschlitze bezieht. Eine T1 umfasst 24 Timeslots:

Hinweis: 24 x 64 DS0s=1,544 m

Hinweis: Diese Karte ist ausschließlich 56k, und Timeslots sind nicht relevant. Die Konfiguration lautet:

Konfiguration

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

Zugehörige Informationen

- Cisco Router der Serie 1600

- Modulare Cisco Access Router der Serie 1700

- Cisco Multiservice Platform Router der Serie 2600

- Cisco Multiservice Platform Router der Serie 3600

- Übersicht über Cisco Schnittstellenkarten für Cisco Access Router

- Installation von Cisco Schnittstellenkarten in Cisco Access Routern

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems