Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Produktnummern

Funktionen

Plattformunterstützung

Konfiguration

Einführung

Die Ethernet LAN/WAN-Schnittstellenkarten (WIC)-Netzwerkmodule erweitern die Funktionen der Cisco Router der Serien 2600 und 3600, indem sie Steckplätze für zusätzliche WICs bereitstellen. Diese Netzwerkmodule enthalten auch Ethernet- oder Token-Ring-Ports für LAN-Verbindungen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Produktnummern

Produktnummer

Beschreibung

NM-1E2W

Netzwerkmodul mit einem Ethernet- und zwei WIC-Steckplätzen

NM-1E1R2W

Netzwerkmodul mit einem Ethernet-, einem Token-Ring und zwei WIC-Steckplätzen

NM-2E2W

Netzwerkmodul mit zwei Ethernet- und zwei WIC-Steckplätzen

Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkmodule für Fast Ethernet LAN/WAN-Schnittstellenkarten.

Funktionen

- Nur Ethernet 10 Mbit/s.

- Ethernet 0 verfügt über 10 Base-T- und AUI-Anschlüsse (Autosensing).

- Ethernet 1 auf dem NM-2E2W ist nur RJ-45.

- Unterstützt Halbduplex in allen Cisco IOS® Softwareversionen.

- Unterstützt Vollduplex ab Cisco IOS Software Version 12.0(4)T.

Hinweis: Cisco Discovery Protocol Version 2 (CDPv2) kann eine Ethernet-Schnittstelle als Halbduplex melden, obwohl sie als Vollduplex konfiguriert wurde. Dieses Problem ist in der Cisco Bug-ID CSCdp48362 dokumentiert. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie die Systemsoftware auf die Cisco IOS-Softwareversion aktualisieren, die vom Fehler nicht betroffen ist.

%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet2/0

(not full duplex), with C3550-03 FastEthernet0/11 (full duplex).

- Der Token-Ring 0 verfügt sowohl über abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel (STP) als auch über UTP-Kabel (Unshielded Twisted-Pair) (automatische Erkennung).

- Keine Vollduplex-Unterstützung. Verwenden Sie NM-1FE1R2W.

- Zwei WIC-Steckplätze.

- WIC-Karten sind nicht Hot-Swap-fähig, bei Hot-Swap-fähigen Karten tritt jedoch keine Hardware-Beschädigung auf.

Plattformunterstützung

Cisco IOS-Unterstützung

Cisco 2600, Cisco 2600XM^1

Cisco 3620.3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-1E2W

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Nicht unterstützt

NM-1E1R2W

Nicht unterstützt

Cisco IOS-Versionen 11.1(8)AA, 11.2(4)XA, 11.2(5)P, 11.3, 11.3T, alle 12.x

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Nicht unterstützt

NM-2E2W

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Nicht unterstützt

1 Weitere WIC-Steckplätze für den Cisco Router der Serie 2600 finden Sie unter NM-2W.

Hinweis: Bei den in diesem Dokument aufgeführten Cisco IOS-Softwareversionen handelt es sich in der Regel um die Mindestanforderungen für die Version, um die betreffende Plattform, das betreffende Modul oder die betreffende Funktion zu unterstützen. Verwenden Sie das Software Research-Tool, um die von Cisco empfohlene Software für unterstützte Produkte anzuzeigen. Das Tool für Softwarerecherche und andere Tools sind auf der Seite Cisco Tools & Resources verfügbar.

Konfiguration

Jede Schnittstelle der Cisco Serie 3600 wird als Steckplatz-/Einheitennummer konfiguriert. Weitere Informationen zum Identifizieren der Steckplatznummern finden Sie im Überblick über Cisco Netzwerkmodule. Auf dem Netzwerkmodul werden die Schnittstellen adressiert, wie in dieser Liste gezeigt:

- Die Ethernet-Schnittstelle ist interface ethernet <Steckplatz>/0.

- Die Token Ring-Schnittstelle ist interface tokenring <slot>/0.

- Eine serielle WIC, eine T1-Kanal-Service-Einheit/Datendiensteinheit (CSU/DSU) oder eine 56/64.000 CSU/DSU-WIC in Steckplatz W0 ist Schnittstelle serial <Steckplatz>/0.

- Eine BRI-S/T WIC oder BRI-U WIC im Steckplatz W0 ist Schnittstelle BRI <Steckplatz>/0.

- Eine serielle WIC, eine T1 CSU/DSU oder eine 56/64k CSU/DSU WIC im Steckplatz W1 ist eine serielle Schnittstelle <Steckplatz>/0, wenn Steckplatz W0 keinen seriellen Port enthält (serielle WIC oder 56/64k CSU/DSU). Wenn Steckplatz W0 über eine serielle WIC verfügt, ist die serielle WIC im Steckplatz W1 die serielle Schnittstelle <Steckplatz>/1.

- Eine BRI-S/T WIC oder BRI-U WIC im Steckplatz W1 ist die Schnittstelle BRI <Steckplatz>/0, wenn Steckplatz W0 keine BRI WIC enthält. Wenn Steckplatz W0 über eine BRI WIC verfügt, ist die BRI WIC im Steckplatz W1 Schnittstelle BRI <Steckplatz>/1.