Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Das J1-Byte

Konfigurieren des J1-Byte

Zusätzliche Optionen

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das J1-Byte von SDH, High Order Path Overhead (HO-POH) auf Packet over SONET/SDH (POS) Line Cards konfiguriert wird. In diesem Dokument wird auch erläutert, wie HP-TIM-Alarme (HO Path Trace Identifier Mismatch) gelöscht werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Das J1-Byte

Der Bellcore-Standard GR-253 definiert synchrone optische Netzwerke (SONET). SONET verwendet eine Layer-Architektur mit Path Overhead (POH), Line Overhead (LOH) und Section Overhead (SOH). Die POH-Spalte enthält das J1-Byte, das auch als Path Trace Buffer (PTB) bezeichnet wird.

Der G.707-Standard der ITU-T definiert die Synchronous Digital Hierarchy (SDH), die in Europa weiter verbreitet ist. G.707 definiert das J1-Byte als erstes Byte im virtuellen Container. Der zugehörige AU-n- (n = 3, 4) oder TU-3-Zeiger gibt die Position dieses Bytes an. Hier ist, wie der Standard definiert die Verwendung dieses Bytes:

"Dieses Byte wird verwendet, um wiederholt einen Path Access Point Identifier zu übertragen, sodass ein Pfad-Empfangsendgerät seine fortgesetzte Verbindung mit dem vorgesehenen Sender überprüfen kann. Für die Übertragung eines Access Point Identifier wird ein 16-Byte-Frame definiert. Dieser 16-Byte-Frame ist identisch mit dem 16-Byte-Frame, der in 9.2.2.2 für die Beschreibung des Bytes J0 definiert ist. An den internationalen Grenzen oder an den Grenzen zwischen den Netzen verschiedener Betreiber ist das in Abschnitt 3/G.831 definierte Format zu verwenden, sofern die Betreiber, die die Beförderung durchführen, nichts anderes vereinbart haben. Innerhalb eines nationalen Netzwerks oder innerhalb der Domäne eines einzelnen Betreibers kann dieser Path Access Point Identifier einen 64-Byte-Frame verwenden."

Abbildung 1 zeigt die Position des J1-Bytes in der SDH-Struktur:

Abbildung 1: Position des J1-Byte in der SDH-Struktur

Konfigurieren des J1-Byte

Sie können diese Werte für das J1-Byte konfigurieren:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

Dabei gilt:

- Erwartet = die von der Zeile erwartete Zeichenfolge. Jede Abweichung erzeugt einen HP-TIM-Alarm.

- Length = die Länge der Zeichenfolge. Dies kann 16 Byte (SDH) oder 64 Byte (SONET) betragen.

- Transmit = Der Zeichenfolgenwert, der in die Zeile übertragen wird.

Hier ist ein Beispiel mit zwei POS-Karten, die direkt mit einer Dark Fiber verbunden sind. In diesem Beispiel wird die SDH-Konfiguration verwendet:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

In diesem Beispiel ist die von Zeile erwartete eingehende Zeichenfolge erwartungsgemäß123456789, und Sie übertragen die Zeichenfolge transmission1234567.

Führen Sie diesen Befehl aus, um zu sehen, was von der Zeile kommt:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

Hier ist die Ausgabe:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Sie können auch den folgenden Befehl eingeben, um die letzte Zeile zu erfassen:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

Wie Sie sehen können, ist der HP-TIM-Alarm in der Ausgabe vorhanden, da die erwartete Zeichenfolge nicht mit der von der Gegenstelle empfangenen Zeichenfolge übereinstimmt. Führen Sie folgende Befehle aus, um den Alarm zu löschen:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

Die folgenden Befehle werden ausgegeben:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Zusätzliche Optionen

Eine weitere Möglichkeit, diesen Alarm zu löschen, besteht darin, das J1-Byte zu deaktivieren. Wenn Sie dies tun, liest das Mainboard die Informationen nicht mehr aus dem J1-Byte. Daher tritt der HP-TIM-Alarm nie auf.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme