Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Zugehörige Informationen

Einführung

Bei einem Service Provider können Sie in der Regel einen oder mehrere Virtual Path (VP)-Tunnel verwenden, um Ihre Geräte miteinander zu verbinden, anstatt eine physische Point-to-Point-Verbindung herzustellen. In diesem Dokument werden die erforderlichen Schritte zur Konfiguration von Multiprotocol Label Switching (MPLS) bei Verwendung von VP-Tunneln erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

In dieser Konfiguration hat der Service Provider zwei VP-Tunnel bereitgestellt:

- Eine Verbindung zwischen Ischia und Capri mit VPI = 3 (Virtual Path Identifier)

- Eine zwischen Alcazaba und Capri mit VPI = 4

Ischia und Alcazaba sind zwei Cisco 7200-Router, auf denen die Cisco IOS® Softwareversion 12.1(3a)E ausgeführt wird. Capri ist ein Catalyst 8540 Multiservice Switch Router (MSR) mit Version 12.0(10)W5(18c). Capri ist ein Tag Distribution Protocol (TDP)-Nachbar von Alcazaba und Ischia.

Hinweis: Sie müssen Version 12.0(3)T oder höher ausführen, um diese Funktion zu konfigurieren.

Die hier verwendeten Konfigurationen gelten für einen Catalyst 8500 MSR oder LightStream 1010 und einen Router.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

Ischia

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

!

interface ATM2/0.3 tag-switching

ip address 3.0.0.1 255.255.255.0

tag-switching atm vp-tunnel 3

tag-switching ip

!

router ospf 6

log-adjacency-changes

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 3.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Alcazaba

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

!

interface ATM4/0.4 tag-switching

ip address 4.0.0.1 255.255.255.0

tag-switching atm vp-tunnel 4

tag-switching ip

!

router ospf 6

log-adjacency-changes

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 4.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Capri

interface ATM3/1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 3

atm pvp 4

!

interface ATM3/1/1.3 point-to-point

ip address 3.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

tag-switching ip

!

interface ATM3/1/1.4 point-to-point

ip address 4.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

tag-switching ip

Hinweis: Diese Konfiguration ähnelt der Standardkonfiguration von Routern, die Sie hier finden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie dem Router angeben müssen, dass Sie einen VP-Tunnel verwenden. Sie können dies mit dem Befehl tag-switching atm vp-tunnel vpi tun, wobei vpi der VPI-Wert ist, der dem Tunnel zugeordnet ist, der auf diesem Router endet.

Hinweis: Für LightStream 1010 und Catalyst 8500 MSR müssen Sie mit dem Befehl atm pvp vpi einen oder mehrere permanente virtuelle Pfade (PVPs) für jeden VP-Tunnel konfigurieren. Eine Beispielkonfiguration finden Sie hier. Jedem Tunnel ist eine Subschnittstelle zugeordnet. Beispielsweise ist die ATM 3/1/1.3-Schnittstelle PVP=3 zugeordnet. Sie müssen diese Subschnittstelle wie auf der Hauptschnittstelle mit Tag-Switching konfigurieren.

Überprüfen

Verwenden Sie diese Tag-Switching-Befehle, um zu testen, ob Ihr Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert:

- show tag-switching tdp neighbor

- show tag-switching atm-tdp-Bindings - Zeigt dynamische ATM-Tag-Informationen an.

- show tag-switching Forwarding-Table - Dies zeigt die Tag Forwarding Information Base (TFIB).

- show tag-switching-Schnittstellen atm [int number] Detail - Zeigt detaillierte Tag-Switching-Informationen für jede Schnittstelle an.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Diese Ausgabe ist das Ergebnis dieser Befehle, die auf den im Netzwerkdiagramm dargestellten Geräten eingegeben wurden.

Ischia#show tag-switching tdp neighbor

Peer TDP Ident: 10.200.10.57:1; Local TDP Ident 1.1.1.1:1

TCP connection: 3.0.0.2.11001 - 3.0.0.1.711

State: Oper; PIEs sent/rcvd: 92/93; ; Downstream on demand

Up time: 01:16:52

TDP discovery sources:

ATM2/0.3

Ischia#show tag-switching atm-tdp bindings

Destination: 4.0.0.0/24

Headend Router ATM2/0.3 (1 hop) 3/33  Active, VCD=127

Destination: 1.1.1.0/24

Tailend Router ATM2/0.3 3/33 Active, VCD=127

Destination: 2.2.2.2/32

Headend Router ATM2/0.3 (2 hops) 3/34  Active, VCD=128

Ischia#show tag-switching forwarding-table

Local  Outgoing    Prefix            Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface

26     3/33        4.0.0.0/24        0          AT2/0.3    point2point

27     3/34        2.2.2.2/32        0          AT2/0.3    point2point

Ischia#show tag-switching interfaces detail

Interface ATM2/0.3:

IP tagging enabled

TSP Tunnel tagging not enabled

Tagging operational

Tagswitching turbo vector

MTU = 4470

ATM tagging:

Tag VPI = 3 (VP Tunnel)

Tag VCI range = 33 - 65535

Control VC = 3/32

Capri#show tag-switching atm-tdp bindings

Destination: 4.0.0.0/24

Tailend Switch ATM3/1/1.3 3/33 Active -> Terminating Active

Destination: 1.1.1.1/32

Transit ATM3/1/1.4 4/33 Active -> ATM3/1/1.3 3/33 Active

Destination: 3.0.0.0/24

Tailend Switch ATM3/1/1.4 4/34 Active -> Terminating Active

Destination: 2.2.2.2/32

Transit ATM3/1/1.3 3/34 Active -> ATM3/1/1.4 4/33 Active

Capri#show tag-switching tdp neighbor

Peer TDP Ident: 1.1.1.1:1; Local TDP Ident 10.200.10.57:1

TCP connection: 3.0.0.1.711 - 3.0.0.2.11001

State: Oper; PIEs sent/rcvd: 95/94; ; Downstream on demand

Up time: 01:18:49

TDP discovery sources:

ATM3/1/1.3

Peer TDP Ident: 2.2.2.2:1; Local TDP Ident 10.200.10.57:2

TCP connection: 4.0.0.1.711 - 4.0.0.2.11002

State: Oper; PIEs sent/rcvd: 93/95; ; Downstream on demand

Up time: 01:18:22

TDP discovery sources:

ATM3/1/1.4

Capri#show tag-switching interfaces detail

Interface ATM3/1/1.3:

IP tagging enabled

TSP Tunnel tagging not enabled

Tagging operational

MTU = 4470

ATM tagging: Tag VPI = 3, Control VC = 3/32

Interface ATM3/1/1.4:

IP tagging enabled

TSP Tunnel tagging not enabled

Tagging operational

MTU = 4470

ATM tagging: Tag VPI = 4, Control VC = 4/32

Diese Ausgabe ähnelt der standardmäßigen Tag-Switching-Ausgabe, aber ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass sie auf die VPN-Tunnelschnittstelle zeigt.

Zugehörige Informationen

- MPLS über ATM ohne VC-Zusammenführung

- MPLS-Label-Imposition in einer ATM-Umgebung

- ATM-Technologieunterstützung