Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Referenzbandbreite für DSL-Schnittstellen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Konzept der Referenzbandbreite für DSL-Schnittstellen (Digital Subscriber Line). Die Unterschiede zwischen den Werten, die unter dem DSL-Controller und der Schnittstelle angezeigt werden, werden ebenfalls besprochen.

Mitarbeiter: Richika Jain, Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Routern, die DSL-Verbindungen wie Digital Subscriber Line (VDSL) mit sehr hoher Bit-Rate, Symmetrischer High-Speed Digital Subscriber Line (SHDSL), Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) auf Zugriffsseite unterstützen.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Referenzbandbreite für DSL-Schnittstellen

Im Gegensatz zu anderen Medien gibt es bei DSL Unterschiede bei der Upstream- und Downstream-Bandbreite.

Für E1 beispielsweise gibt es 2,048 MB Upstream und 2,048 MB Downstream. Wenn der Router die Datenlast berechnet und neu lädt, nimmt er einen Bruchteil von 2,048 MB für Upstream und Downstream und normalisiert ihn in einer Skala von 255 und zeigt ihn an. Wenn also die Eingangsrate unter der Schnittstelle 2048000 beträgt, wird ein Exload von 255/255 angezeigt.

Wenn es nun um DSL geht, benötigt der Router einen Referenzbandbreitenwert für dieselbe Berechnung. Aber hier gibt es zwei Bandbreiten, vorwärts und nachwärts. Die unter der Schnittstelle angezeigte Bandbreite ist die Upstream-Bandbreite.

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Der Grund, warum Upstream-Bandbreite hier als Referenzbandbreite gewählt wird, liegt darin, dass die QoS-Richtlinien in der Ausgangsrichtung in den meisten Fällen verwendet werden und dass eine genaue Referenzbandbreite erforderlich ist.

In dieser Ausgabe für den VDSL-Controller gibt es zwei Arten von Geschwindigkeitswerten: erreichbare Geschwindigkeit und Geschwindigkeit, sowohl für Upstream als auch Downstream. Die Geschwindigkeit ist der Wert, auf dem die Leitung mit dem ISP trainiert wird, und die erreichbare Rate ist die Höchstgeschwindigkeit des VDSL-Schaltkreises.

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

Vollständige Ausgabe für VDSL-Controller:

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

NFür die Berechnung von Datenverkehr und Datenverkehr wird dieselbe Referenzbandbreite verwendet, d. h. Upstream-Bandbreite. Wenn die Eingangsverkehrsrate z. B. 998000 beträgt, wird die Auslastung von 255/255 angezeigt, und wenn die Eingangsrate darüber liegt (20 MB, 30 MB), wird die Auslastung 255/255 angezeigt. Der angezeigte Wert für die Auslagerung ist also bei der Standardreferenzbandbreite zu keinem Zeitpunkt korrekt. Es hat jedoch keine Auswirkungen auf die tatsächliche Bandbreite, die Sie erhalten, auf die Geschwindigkeit oder den Durchsatz.

Wenn Sie sie für QoS-Zwecke ändern möchten, können Sie sie mithilfe des Befehls "bandwidth" unter der Schnittstelle ändern. Unabhängig vom Wert, auf den der Befehl "bandwidth" festgelegt ist, ändert die Schnittstelle jedoch ihre Übertragungsgeschwindigkeit nicht.

Zugehörige Informationen

- Cisco DSL Router-Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden - PPPoA-Implementierungsoptionen

- Cisco DSL Router - Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems