Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration eines ISL-Protokoll-Trunks (Inter-Switch Link) zwischen einem Cisco Catalyst Switch der Serie 2948G-L3 und Catalyst Switches der Serien 2900/3500XL oder 2970 erläutert. Wenn Sie einen Catalyst 2948G-L3 mit einem Switch verbinden, sind die Konfigurationsaufgaben identisch mit den Konfigurationsaufgaben, die für die Verbindung eines Routers mit einem Switch erforderlich sind. Das Konfigurationsbeispiel in diesem Dokument verwendet den Catalyst 2948G-L3 als Router und den Catalyst 3500XL als Layer-2-Switch (L2). In diesem Dokument können Sie den Catalyst 3500XL oder 2970 durch den Catalyst 2900XL ersetzen.

Um das VLAN-Konzept auf dem Catalyst 2948G-L3 zu verwenden, müssen Sie Bridge-Gruppen verwenden. Jede Bridge-Gruppe wird als separates VLAN betrachtet. Diese Bridge-Gruppen entsprechen der VLAN-Nummer des angeschlossenen Switches.

Voraussetzungen

Anforderungen

Bevor Sie diese Konfiguration versuchen, stellen Sie sicher, dass Sie ein Crossover-Kabel zwischen dem 2900/3500XL oder 2970 und dem 2948G-L3 anschließen. In der Regel verwenden Sie ein Durchgangskabel zwischen einem Router und einem Switch. Beim Catalyst 2948G-L3 verwenden Sie jedoch ein Crossover-Kabel, um eine Verbindung zu einem anderen Switch herzustellen. Dies ist dasselbe Crossover-Kabel, das Sie für eine Switch-to-Switch-Verbindung verwenden würden.

Die Leser dieses Dokuments sollten folgende Themen kennen:

- Die Catalyst Switches der Serien 2940 und 2950/2955 unterstützen keine ISL-Kapselung. Informationen zur Unterstützung von ISL-Kapselung und anderen Trunking-Anforderungen für Catalyst Switches finden Sie unter Systemanforderungen für die Implementierung von Trunking.

- Der Catalyst 2948G-L3 hat das Ende des Lebenszyklus erreicht (EoL). Weitere Informationen und empfohlene Ersatzprodukte finden Sie in EoL/EoS für Cisco Catalyst Switches der Serien 2948G-L3 und 4908G-L3.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco IOS® Softwareversion 12.0(25)W5(27) für Layer-3-Switch/-Router (CAT2948G-IN-M)

- Cisco IOS Softwareversion 12.0(5)WC9 (C3500XL-C3H2S-M) (fc1)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den Befehlen in diesem Dokument zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Wenn alle drei PCs untereinander pingen können und über ein Standard-Gateway verfügen sollen, müssen Sie Bridging mit Integrated Routing and Bridging (IRB) verwenden.

Der Catalyst 2948G-L3 ist in diesem Szenario das L3-Gerät. Da es sich um ein L3-Gerät handelt, kann es nicht über zwei L3-Schnittstellen im gleichen Subnetz verfügen. Aus diesem Grund müssen Bridge-Gruppen an den Schnittstellen verwendet und mit einer Bridge Virtual Interface (BVI), BVI 2 verknüpft werden.

Die IP-Adresse BVI 2 ist das Standard-Gateway für alle PCs und Geräte in VLAN 2 oder Bridge-Gruppe 2.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- 2948G-L3

- 2900/3500XL oder 2970

2948G-L3

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

!

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface FastEthernet1

!--- This interface is the ISL trunk to the switch.

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet1.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!--- Use bridge-group 1 for the trunk subinterface. !--- You can not use an IP address here because of the subnet !--- overlap that would occur due to BVI 1, which is in the !--- same subnet.

!

interface FastEthernet1.2

encapsulation isl 2

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!--- This port belongs to VLAN 2.

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!--- This port belongs to VLAN 2.

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!--- This port belongs to VLAN 1.

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

!--- This is the IP address of BVI 1.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

interface BVI2

!--- This is the IP address of BVI 2.

ip address 10.2.2.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol.

bridge 1 route ip

!--- Allow routing to occur for IP.

bridge 2 protocol ieee

bridge 2 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

2900/3500XL oder 2970

!--- First, add VLAN 2 to the VLAN database for a 2900/3500XL !--- switch:

3500XL# vlan database

3500XL(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

3500XL(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

!--- The Catalyst 2970 gives you the option to configure VLANs !--- from the VLAN database or from global configuration mode:

2970# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2970(config)# vlan 2

2970(config-vlan)# end

2970#

!--- The switchport configurations on the Catalyst 2900/3500XL !--- and on the 2970 are identical, for the purposes of this !--- document. Remember that the Catalyst 2970 has 10/100/1000 !--- ports (1000Base-T), so the interfaces in this output !--- would instead be labeled Gigabit Ethernet 0/1, 0/2, !--- and so forth.

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3500XL

!

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

!--- This port is an ISL trunk.

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 2

!--- This port is in VLAN 2.

!

interface FastEthernet0/3

!--- This port is in the default VLAN 1.

!

interface FastEthernet0/4

!

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.100 255.255.0.0

!--- This is the IP address of the management interface.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

snmp-server engineID local 000000090200000AF484CC80

snmp-server community public RO

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Bestätigung, dass Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show interface fa0/1 switchport - Überprüfen Sie den Status des Trunks auf dem 2900/3500XL oder 2970, und prüfen Sie, welche VLANs aktiv sind.

3500XL# show interface fa0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

3500XL#

- show vlan - Überprüfen Sie, ob die Ports am 2900/3500XL oder 2970 den richtigen VLANs zugewiesen sind.

3500XL# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002                         active    Fa0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

3500XL#

- show interface bvi 1 - Überprüfen Sie, ob die 2948G-L3 BVI-Schnittstellen und das Leitungsprotokoll auf dem 2948G-L3 verfügbar sind.

2948G-L3# show interface bvi 1

BVI1 is up, line protocol is up

Hardware is BVI, address is 0001.c75c.680a (bia 0000.0000.0000)

Internet address is 10.1.1.1/16

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 5000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0 (size/max)

2948G-L3#

- show bridge 1 - Überprüfen Sie, ob Bridge 1 weitergeleitet wird. Sie können auch überprüfen, ob das Spanning Tree Protocol aktiviert ist und die Weiterleitung mit dem Befehl show spanning-tree erfolgt.

2948G-L3# show bridge 1

Total of 300 station blocks, 299 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 1:

Address       Action   Interface

00ee.1e9f.50c0   forward   Fa1.1

2948G-L3#

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Tipps und Beispielausgaben, die Ihnen bei der Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration helfen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ping an das andere Gerät senden können.

- Vergewissern Sie sich, dass PCs andere PCs in anderen VLANs pingen können.

- Stellen Sie sicher, dass das Standardgateway korrekt ist. In diesem Szenario sind die entsprechenden BVIs auf dem 2948G-L3 das Standard-Gateway.

2948G-L3# ping 10.1.1.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2948G-L3# show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.2                -   0030.40d6.4008  ARPA   BVI2

Internet  10.1.1.1                -   0030.40d6.400a  ARPA   BVI1

Internet  10.1.1.100              1   00ee.1e9f.50c0  ARPA   BVI1

2948G-L3#

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für LAN-Produkte

- Support-Seite für LAN-Switching

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems