Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Befehle anzeigen

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Doppelte EIGRP-Router-IDs (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) können Probleme bei der Neuverteilung der externen EIGRP-Routen verursachen. Dieses Dokument erläutert das Problem und enthält die entsprechende Konfiguration, um es zu vermeiden.

Die EIGRP-Router-ID wird normalerweise auf die gleiche Weise wie Open Shortest Path First (OSPF) ausgewählt. Die höchste IP-Adresse, die einer Loopback-Schnittstelle zugewiesen ist, wird als Router-ID ausgewählt. Wenn keine Loopback-Adressen konfiguriert sind, wird die höchste IP-Adresse, die einer anderen Schnittstelle zugewiesen ist, als Router-ID ausgewählt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Diese Konfiguration wurde mit der Cisco IOS® Softwareversion 12.2(10b) entwickelt und getestet.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Das Problem, das bei neu verteilten Routen aufgrund von Routern mit doppelten EIGRP-Router-IDs auftritt, kann mithilfe dieser Netzwerkeinrichtung verstanden werden.

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Router 4

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.3.4 255.255.255.0

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

Router 3

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.3.3 255.255.255.0

ip pim sparse-dense-mode

!

interface Serial1

ip address 172.16.13.3 255.255.255.0

clockrate 4000000

!

router eigrp 7

redistribute rip metric 1 1 1 1 1

network 172.16.0.0

!

router rip

version 2

network 172.16.0.0

Router 1

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 172.16.13.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

router eigrp 7

network 172.16.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

Befehle anzeigen

Wie bereits gezeigt, verteilt Router 3 Routing Information Protocol-Routen (RIP) auf EIGRP um. Dies ist die 3 Routing-Tabelle und die EIGRP-Topologietabelle.

Router-3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.3.4, 00:00:25, Ethernet0

!--- Router 3 sees network 10.0.0.0.

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

C       172.16.3.0 is directly connected, Ethernet0

router-3#

router-3#show ip eigrp topology 10.0.0.0 255.0.0.0

IP-EIGRP (AS 7): topology entry for 10.0.0.0/8

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 2560000256

Routing Descriptor Blocks:

0.0.0.0, from Redistributed, Send flag is 0x0

Composite metric is (2560000256/0), Route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1 Kbit

Total delay is 10 microseconds

Reliability is 1/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1

Hop count is 0

External data:

Originating router is 2.2.2.2 (this system)

!--- Shows that Router 3 is the originating router of the external route.

AS number of route is 0

External protocol is RIP, external metric is 1

Administrator tag is 0 (0x00000000)

router-3#

Aus der vorherigen Ausgabe geht hervor, dass Router 3 über RIP Informationen zu Netzwerk 10.0.0.0 erhalten hat. Durch Neuverteilung wurde die Route als externe Route in die EIGRP-Topologietabelle eingegeben. Router 3 zeigt auch, dass es sich um den ursprünglichen Router der externen Route handelt. seine EIGRP-Router-ID ist 2.2.2.2.

Da Router 3 die externe Route zu verteilen scheint, wird diese in der Routing-Tabelle von Router 1 angezeigt. Dies ist die Anzeige der Routing-Tabelle und der EIGRP-Topologietabelle für Router 1.

router-1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

D       172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:31:59, Serial1

router-1#

router-1# show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS(7)/ID(2.2.2.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 172.16.13.0/24, 1 successors, FD is 2169856

via Connected, Serial1

P 172.16.3.0/24, 1 successors, FD is 2195456

via 172.16.13.3 (2195456/281600), Serial1

router-1#

Aus der vorherigen Ausgabe können Sie sehen, dass die erwartete Route von 10.0.0.0/8 nicht in der Routing-Tabelle oder der EIGRP-Topologietabelle von Router 1 enthalten ist. Der wahrscheinliche Grund dafür ist, dass die Router 1 und 3 dieselbe EIGRP-Router-ID haben. In Cisco IOS Software Release 12.0(2) und höher zeichnet Cisco die doppelten Router-IDs im EIGRP-Ereignisprotokoll auf, das Sie mit dem Befehl show ip eigrp events anzeigen können. Dies ist die Ausgabe für Router 1:

router-1 #show ip eigrp events

Event information for AS 7:

1    18:06:15.863 Change queue emptied, entries: 1

2    18:06:15.863 Ignored route, metric: 10.0.0.0 2560512256

3    18:06:15.863 Ignored route, neighbor info: 172.16.13.3 Serial2

4    18:06:15.863 Ignored route, dup router: 2.2.2.2

!--- Output suppressed.

Aus der vorherigen Ausgabe können Sie sehen, dass die doppelte Router-ID der Grund ist, warum Router 1 die Route von Router 3 nicht akzeptiert.

Lösung

Die Lösung besteht darin, die Router-ID eines Routers zu ändern, indem die höchste IP-Adresse der Loopback-Schnittstelle geändert wird. Wenn Sie die Cisco IOS Software Version 12.1(6) oder höher verwenden, können Sie auch den Unterbefehl eigrp router-id <router-id> Router verwenden, um die Router-ID zu ändern. In diesem Beispiel haben wir die Router-ID in Router 1 geändert.

router-1(config)#router eigrp 7

router-1(config-router)#eigrp router-id 3.3.3.3

Hinweis: Geben Sie den Befehl clear ip eigrp <Autonomous System ein, nachdem Sie die EIGRP-Router-ID geändert haben.

Die externe Route wird nun, wie hier gezeigt, in der Routing-Tabelle angezeigt.

router-1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, IA - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

D       172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1

D EX 10.0.0.0/8 [170/2560512256] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1

router-1#

Zugehörige Informationen

- Unterstützung von IP Routed Protocols

- Unterstützung der IP-Routing-Technologie

- EIGRP-Technologieunterstützung

- RIP-Technologieunterstützung

- Produkt-Support für Router

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems