Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Cisco SFP-Transceiver-Module

Cisco Fast Ethernet SFP-Module

Cisco Gigabit Ethernet SFP-Module

Cisco CWDM Transceiver-Module

Unterstützte Catalyst-Switches

Catalyst Serie 6500/6000

Catalyst Serie 4500

Catalyst Serie 3750

Catalyst Serie 3750-E

Catalyst Serie 3560

Catalyst Serie 3560-E

Catalyst Serie 2970

Catalyst Serie 2960

Catalyst Serie 2950

Catalyst Serie 2948G

Catalyst Serie 2940

Catalyst Express der Serie 500

Sicherheitsrichtlinien

Lasersicherheit

Richtlinien für den Umgang mit SFPs

Erforderliche Tools

Installation und Entfernen von SFP-Transceiver-Modulen

Arten von SFP-Transceiver-Verriegelungen

Installation eines SFP-Transceiver-Moduls

Entfernen von SFP-Transceiver-Modulen

Kabelspezifikationen

Konfigurieren von SFPs

Konfigurieren der Schnittstellengeschwindigkeit und des Duplex-Modus

Verwendung von SFP-Modulen von Drittanbietern

Verbinden eines SFP-Moduls mit einem GBIC-Modul

Fehlerbehebung bei SFPs

Das WS-X6724-SFP-Modul mit DFC3A setzt Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 zurück, auf denen die Cisco IOS Software ausgeführt wird

Vom 1000BASE-T(GLC-T) SFP-Modul auf dem Cisco Catalyst Switch der Serie 3750 unterstützte Geschwindigkeiten

Verwendung der 10-Gigabit-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-SFP-Ports eines SupII+10GE oder SupV-10GE in einem Catalyst Switch der Serie 4500

SPF-Ports des WS-X4506-GB-T-Moduls oder des WS-X4948 Chassis werden nicht angeboten

SFP-Schnittstellen von X2/Twin Gigabit Converter werden nicht angeboten

Bei Cisco Routern der Serie 3800 mit SPFs und Verbindung zu Cisco Catalyst Switches kann der Link nicht aktiviert werden.

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Bereitstellung und Fehlerbehebung von Cisco SFP-Transceivern (Small Form-Factor Pluggable) in Cisco Catalyst Switches beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Cisco SFP-Transceiver-Modulen.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Dieses Dokument enthält Informationen zur Bereitstellung und Fehlerbehebung von Cisco SFP-Transceiver-Modulen (Small Form-Factor Pluggable) bei Cisco Catalyst Switches. Cisco Transceiver-Module unterstützen Ethernet-, Sonnet/SDH- und Fibre Channel-Anwendungen auf allen Cisco Switching- und Routing-Plattformen. Steckbare Transceiver von Cisco bieten eine bequeme und kosteneffiziente Lösung für die Einführung in Rechenzentrums-, Campus-, Großstadt- und Ringnetzwerken sowie in SANs (Storage Area Networks).

Cisco SFP-Transceiver-Module

Das Cisco Portfolio an Hot Plug-fähigen Schnittstellen bietet eine große Auswahl an Übertragungsgeschwindigkeiten, Protokollen, erreichbaren und unterstützten Übertragungsmedien.

Cisco Fast Ethernet SFP-Module

Fast Ethernet-SFP

Der Cisco 100BASE-X SFP ist in sechs Konfigurationen erhältlich:

Cisco 100M Ethernet SFP

Teilenummer

Beschreibung

Cisco 100BASE-FX SFP

GLC-FE-100FX

Betrieb über gewöhnliche MMF-Verbindungen (Multimode Fiber-Optic) mit einer Länge von bis zu 2 Kilometern Für Ethernet-Ports mit 100 Mbit/s

GLC-GE-100FX

Betrieb über gewöhnliche MMF-Verbindungen (Multimode Fiber-Optic) mit einer Länge von bis zu 2 Kilometern Für Gigabit-Ethernet-Ports

Cisco 100BASE-LX10 SFP

GLC-FE-100LX

Betrieb auf gewöhnlichen SMF-Verbindungen (Single-Mode Fiber-Optic) mit einer Länge von bis zu 10 Kilometern

Cisco 100BASE-BX10 SFP

GLC-FE-100BX-D GLC-FE-100BX-U

Betrieb auf gewöhnlichen SMF einadrige Verbindung erstreckt sich bis zu 10 Kilometer lang.

Cisco 100BASE-EX SFP

GLC-FE-100EX

Betrieb auf gewöhnlichen SMF-Verbindungen (Single-Mode Fiber-Optic) mit einer Länge von bis zu 40 Kilometern

Cisco 100BASE-ZX SFP

GLC-FE-100ZX

Betrieb auf gewöhnlichen SMF-Verbindungen (Single-Mode Fiber-Optic) mit einer Länge von bis zu 80 Kilometern

Cisco Gigabit Ethernet SFP-Module

SFP-Transceiver-Modul [LC-Stecker für Glasfaserkabel]

SFP-Transceiver-Modul [LC-Stecker für Glasfaserkabel]

1000BASE-T SFP-Transceiver-Modul [RJ-45-Anschluss]

1000BASE-T SFP-Transceiver-Modul

Cisco Gigabit Ethernet-SFP

Teilenummer

Beschreibung

Cisco 1000BASE-SX SFP

GLC-SX-MM^1 SFP-GE-S^2

Funktioniert auf 50 m Multimode-Glasfaserverbindungen bis 550 m und auf 62,5 m Multimode-Glasfasern der FDDI-Klasse bis 220 m.

Cisco 1000BASE-LX/LH SFP

GLC-LH-SM^1 SFP-GE-L^2

Ermöglicht den Betrieb über herkömmliche Singlemode-Glasfaserverbindungen mit einer Reichweite von bis zu 10 km und bis zu 550 m über beliebige Multimode-Fasern.

Cisco 1000BASE-ZX SFP

GLC-ZX-SM^1 SFP-GE-Z^2

Betrieb über herkömmliche Singlemode-Glasfaserverbindungen mit einer Länge von bis zu 70 km

Cisco 1000BASE-BX10-D und 1000BASE-BX10-U SFP

GLC-BX-D^2 GLC-BX-U^2

Arbeitet mit einem einzelnen Strang Standard-Single-Mode-Glasfaser. Ein 1000BASE-BX10-D-Gerät ist immer mit einem 1000BASE-BX10-U-Gerät mit einem einzigen Strang Standard-Single-Mode-Glasfaser mit einer Reichweite von bis zu 10 km verbunden.

Cisco 1000BASE-T SFP

GLC-T SFP-GE-T^3

1000BASE-T SFP-Transceiver-Modul für Kupferkabel der Kategorie 5.

1ohne Digital Optical Monitoring (DOM)

2mit Digital Optical Monitoring (DOM)

3 NEBS 3 ESD

Weitere Informationen zur Unterstützung von Gigabit Ethernet-Installationen auf Links von Multimode-Glasfasern finden Sie unter Cisco Support for Gigabit Ethernet Deployments with Multimode Fiber Links up to 2 km .

Cisco CWDM Transceiver-Module

Ein Cisco Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) SFP ist ein im laufenden Betrieb austauschbares Ein-/Ausgabegerät, das an einen SFP-Port oder -Steckplatz eines Cisco Switches oder Routers angeschlossen wird und diesen Port mit dem Glasfasernetzwerk verbindet. Die Cisco CWDM SFPs unterstützen in verschiedenen Übertragungsraten sowohl Gigabit Ethernet als auch Fibre Channel (1 Gigabit und 2 Gigabit).

CWDM SFP-Modul [gelb codierte CWDM-SFP-1550 abgebildet]

CWDM SFP-Modul

S. Nr.

Beschreibung

1

Farbpfeil auf Etikett

2

Optische Bohrung empfangen

3

Optische Bohrung übertragen

4

Farbkodierter Ballenverschluss

5

Optischer Bohrungsstaubstopfen

CWDM SFPs gibt es in acht Wellenlängen von 1470 nm bis 1610 nm. Farbmarkierungen auf den Geräten identifizieren die Wellenlänge, der der Gigabit-Ethernet-Kanal zugeordnet ist. In dieser Tabelle sind die SFPs mit ihren Wellenlängen- und Farbcodes aufgeführt.

Teilenummer

Beschreibung

Farbcode

CWDM-SFP-1470

Cisco CWDM 1470 nm SFP Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Grau

CWDM-SFP-1490

Cisco CWDM 1490 nm SFP Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Violett

CWDM-SFP-1510

Cisco CWDM 1510 nm SFP Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Blau

CWDM-SFP-1530

Cisco CWDM 1530 nm SFP; Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Grün

CWDM-SFP-1550

Cisco CWDM 1550 nm SFP; Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Gelb

CWDM-SFP-1570

Cisco CWDM 1570 nm SFP; Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Orange

CWDM-SFP-1590

Cisco CWDM 1590 nm SFP; Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Rot

CWDM-SFP-1610

Cisco CWDM 1610 nm SFP Gigabit Ethernet und 1 und 2 Gb Fibre Channel

Braun

Unterstützte Catalyst-Switches

In diesem Abschnitt werden die Cisco Catalyst Switches aufgeführt, die die Cisco SFP-Transceiver-Module unterstützen.

Anmerkung: Wenn ein Modul/Gerät sowohl 100M-SFP- als auch Gigabit Ethernet-SFP-Transceiver-Module unterstützt, können diese gleichzeitig an den entsprechenden Ports verwendet werden. Es werden jedoch keine verschiedenen Typen von Transceiver-Modulen unterstützt, wenn sie in einem Port-Channel zusammengefasst werden.

Catalyst Serie 6500/6000

Module

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-X6148 FE-SFP

GLC-FE-100FX GLC-FE-100LX GLC-FE-100BX-D GLC-FE-100BX-U GLC-FE-100EX GLC-FE-100ZX

-

-

WS-SUP720 WS-SUP32-8GE-3B WS-SUP32-10GE-3B WS-X6724-SFP WS-X6748-SFP

-

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 4500

Module

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-X4248 FE-SFP

GLC-FE-100FX GLC-FE-100LX GLC-FE-100BX-D GLC-FE-100BX-U

-

-

WS-X4013+TS WS-X4506-GB-T 4 WS-X4516-10GE

-

GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

WS-X4013 + 10 GE

-

GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

WS-4448-GB-SFP

-

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

-

WS-X45-Sup6-E

-

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 3750

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C3750-24PS WS-C3750-24TS WS-C3750-48PS WS-C3750-48TS WS-C3750-24FS-S WS-C3750G-12S WS -C3750G-24PS WS-C3750G-24TS WS-C3750G-48PS WS-C3750G-48TS WS-C3750G-24TS-E1U WS-C3750G -24TS-S1U

GLC-GE-100FX

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 3750-E

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C3750E-24TD WS-C3750E-24PD WS-C3750E-48TD WS-C3750E-48PD WS-C3750E-48PD-F

GLC-GE-100FX

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 3560

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C3560-8PC

GLC-FE-100FX GLC-FE-100LX GLC-FE-100BX-D GLC-FE-100BX-U

GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

WS-C3560-24PS WS-C3560-48PS WS-C3560-24TS WS-C3560-48TS WS-C3560G-24PS WS-C3560G-24TS WS-C3560G-48PS WS-C3560G-48TS

GLC-GE-100FX

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 3560-E

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C3560E-24TD WS-C3560E-24PD WS-C3560E-48TD WS-C3560E-48PD WS-C3560E-48PD-F

GLC-GE-100FX

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 2970

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C2970G-24TS

GLC-GE-100FX

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 2960

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C2960-24TC-L WS-C2960-48TC-L WS-C2960G-24TC-L

GLC-GE-100FX GLC-FE-100FX GLC-FE-100LX GLC-FE-100BX-D GLC-FE-100BX-U

GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 2950

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C2950ST-8 LRE WS-C2950ST-24 LRE WS-C2950ST-24 LRE997

-

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 2948G

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C2948G-GE-TX

-

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM

Alle CWDM-SFPs

Catalyst Serie 2940

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-C2940-8TF-S

-

GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM

-

Catalyst Express der Serie 500

Switches

100 Mio. SFPs

Gigabit Ethernet-SFPs

CWDM-SFPs

WS-CE500-24LC WS-CE500-24PC WS-CE500G-12TC

GLC-GE-100FX GLC-FE-100FX GLC-FE-100LX GLC-FE-100BX-D GLC-FE-100BX-U

GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM

-

Weitere Gerätetypen, die Cisco SFP-Transceiver-Module unterstützen, finden Sie im Benutzerhandbuch zur Cisco Optics Interoperability Matrix.

Sicherheitsrichtlinien

Lasersicherheit

Bevor Sie SFP-Module in einem Cisco Gerät installieren oder versuchen, ein Cisco Gerät mit SFP-Modulen zu betreiben oder zu warten, müssen Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen in dieser Veröffentlichung lesen und einhalten. Eine vollständige Liste der übersetzten Sicherheitshinweise und behördlichen Genehmigungen für Cisco Geräte finden Sie in der Veröffentlichung Regulatory Compliance and Safety Information (Gesetzliche Auflagen und Sicherheitsinformationen) oder im Site Preparation and Safety Guide (Site-Vorbereitung und Sicherheitsleitfaden), der Ihr Cisco Gerät unterstützt.

Die Cisco SFP-Transceiver-Module sind mit einem Laser der Klasse 1 ausgestattet, der unsichtbare Strahlung aussendet. Blicken Sie nicht in offene optische Ports. Diese Warnungen gelten für die Cisco SFP-Module.

Warnung: Laserprodukt der Klasse 1.

Warnung: Da unsichtbare Laserstrahlung von der Öffnung des Ports emittiert werden kann, wenn keine Faser angeschlossen ist, vermeiden Sie die Einwirkung von Laserstrahlung und starren Sie nicht in offene Öffnungen.

Warnung: Laserstrahlung ist vorhanden, wenn das System geöffnet ist und die Verriegelung umgangen wird.

Warnung: Nur geschultes und qualifiziertes Personal darf dieses Gerät installieren, ersetzen oder warten.

Richtlinien für den Umgang mit SFPs

Verwenden Sie bei der Arbeit mit SFPs folgende Richtlinien:

- Cisco SFP-Module sind statisch empfindlich. Tragen Sie ein ESD-verhinderndes Armband, das mit dem Chassis verbunden ist, um ESD-Schäden zu vermeiden.

- Cisco SFP-Module sind staubempfindlich. Bewahren Sie die Geräte immer mit in den optischen Bohrungen installierten Steckern auf.

- Setzen Sie ein Cisco SFP-Modul nicht öfter als nötig ein und entfernen Sie es. Durch wiederholtes Entfernen und Einsetzen eines Cisco SFP-Moduls kann dessen Lebensdauer verkürzt werden.

Erforderliche Tools

Sie benötigen die folgenden Tools, um den SFP-Transceiver zu installieren oder zu entfernen:

- Trageschlaufe oder ein anderes privates Erdungsgerät, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

- Antistatische Matte oder antistatischer Schaum zum Einschalten des Transceivers.

- Endflächenreinigungswerkzeuge und Inspektionsgeräte für Glasfasern.

In den folgenden Dokumenten finden Sie umfassende Informationen zum Überprüfen und Reinigen von Glasfaserverbindungen:

- Inspektions- und Reinigungsverfahren für Glasfaserverbindungen

- Probleme bei der Druckluftreinigung bei Glasfaserverbindungen

Installation und Entfernen von SFP-Transceiver-Modulen

Dieser Installationsabschnitt enthält die Installationsanweisungen für die Cisco SFP-Transceiver-Module. Die SFP-Transceiver-Module sind Hot-Swap-fähige E/A-Geräte, die an 100BASE- und 1000BASE-Ports angeschlossen werden und den Modulport mit dem Glasfaser- oder Kupfernetz verbinden.

Sie können eine beliebige Kombination von SFP-Modulen verwenden, die von Ihrem Cisco Gerät unterstützt werden. Die einzigen Einschränkungen sind, dass jeder Port den Wellenlängenspezifikationen am anderen Ende des Kabels entsprechen muss und dass das Kabel die festgelegte Kabellänge für eine zuverlässige Kommunikation nicht überschreiten darf.

Anmerkung: Lesen Sie vor der Installation der SFP-Transceiver-Module den Abschnitt "Sicherheitsrichtlinien".

Arten von SFP-Transceiver-Verriegelungen

SFP-Transceiver-Module können drei Arten von Verriegelungseinrichtungen aufweisen, um einen SFP-Transceiver in einer Portbuchse zu sichern. Bevor Sie die Installations- und Deinstallationsschritte durchführen, müssen Sie bestimmen, welche Art von Verriegelung Ihr SFP-Transceiver verwendet:

- SFP-Transceiver mit einem Mylar-Riegel.

Riegel für Mylar-Lasche

- SFP-Transceiver mit einer Aktortastenverriegelung.

Betätigungstaste

- SFP-Transceiver mit Bale-Clasp-Verriegelung.

Schließriegel

Installation eines SFP-Transceiver-Moduls

Gehen Sie wie folgt vor, um einen SFP-Transceiver zu installieren:

1. Befestigen Sie ein ESD-geschütztes Armband an Ihrem Handgelenk und am ESD-Masseanschluss oder einer blanke Metalloberfläche an Ihrem Gehäuse.

2. Entfernen Sie das SFP-Transceiver-Modul aus der Schutzverpackung.
Anmerkung: Entfernen Sie die Staubschutzkappen der optischen Bohrung erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3. Überprüfen Sie anhand des Labels am SFP-Transceiver-Gehäuse, ob Sie über das richtige Modell für Ihr Netzwerk verfügen.

4. Suchen Sie nach den Sende- (TX) und Empfangsmarkierungen (RX), die die Oberseite des SFP-Transceivers identifizieren.
Anmerkung: Bei einigen SFP-Transceivern können die TX- und RX-Markierungen durch Pfeilspitzen ersetzt werden, die vom SFP-Transceiver-Anschluss (Übertragungsrichtung oder TX) in Richtung des Anschlusses (Empfangsrichtung oder RX) zeigen.

5. Positionieren Sie den SFP-Transceiver vor der Sockelöffnung.
Anmerkung: Verschiedene Cisco Geräte haben unterschiedliche SFP-Modul-Socket-Konfigurationen. Ihr Cisco Gerät kann entweder auf die Verriegelung oder die Verriegelung ausgerichtet sein. Stellen Sie sicher, dass Sie den SFP-Transceiver in der richtigen Ausrichtung für Ihr Cisco Gerät installieren. Weitere Informationen finden Sie in den mit Ihrem Cisco Gerät gelieferten Anweisungen zur Hardwareinstallation.

6. Stecken Sie den SFP-Transceiver in den Socket, bis der SFP-Transceiver-Modulstecker einrastet.

SFP-Transceiver einfügen

Anmerkung: Beachten Sie bei optischen SFP-Transceivern vor dem Entfernen der Staubschutzkappen und Herstellen von optischen Verbindungen die folgenden Richtlinien:

- Bewahren Sie die Staubschutzkappen an den nicht gesteckten Glasfaserkabelanschlüssen und den optischen Anschlüssen des Transceivers auf, bis Sie bereit sind, eine Verbindung herzustellen.

- Untersuchen und reinigen Sie immer die Stirnflächen der LC-Anschlüsse, bevor Sie Anschlüsse herstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Erforderliche Tools dieses Dokuments.

- Fassen Sie das LC-Steckverbindergehäuse immer an, um ein Glasfaserkabel anzuschließen oder zu entfernen.

7. Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den LC-Anschlüssen des Netzwerkschnittstellenkabels. Save die Staubschutzkappen für die spätere Verwendung.

8. Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den optischen Anschlüssen des SFP-Transceivers.

9. Schließen Sie sofort den LC-Stecker des Netzwerkschnittstellenkabels an den SFP-Transceiver an.

10. Schließen Sie die 1000BASE-T SFP-Transceiver an ein Kupfernetz an.
Vorsicht: Um die bauinternen Blitzschutzanforderungen von GR-1089 zu erfüllen, müssen geerdete, abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 verwendet werden.

11. Gehen Sie wie folgt vor, um die Transceiver mit einem Kupfernetz zu verbinden:

1. Stecken Sie den RJ-45-Stecker des Netzwerkkabels der Kategorie 5 in den RJ-45-Stecker des SFP-Transceivers.
Wenn Sie eine Verbindung zu einem 1000BASE-T-kompatiblen Server, einer Workstation oder einem Router herstellen, verwenden Sie vier Twisted-Pair-Parallelkabel der Kategorie 5 für den SFP-Transceiver-Port. Wenn Sie eine Verbindung zu einem 1000BASE-T-kompatiblen Switch oder Repeater herstellen, verwenden Sie vier Twisted-Pair-Crossover-Kabel der Kategorie 5.

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in einen RJ-45-Anschluss eines 1000BASE-T-kompatiblen Geräts ein.

12. Beachten Sie die Port-Status-LED:

- Die LED leuchtet grün, wenn der SFP-Transceiver und das Zielgerät eine Verbindung hergestellt haben.

- Die LED leuchtet gelb, während STP die Netzwerktopologie erkennt und nach Schleifen sucht. Dieser Vorgang dauert etwa 30 Sekunden, und dann leuchtet die LED grün.

- Wenn die LED ausgeschaltet ist, das Zielgerät nicht eingeschaltet ist, kann ein Kabelproblem vorliegen oder ein Problem mit dem im Zielgerät installierten Adapter vorliegen. Lösungen für Verkabelungsprobleme finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung im Switch-Hardware-Handbuch.

- Konfigurieren Sie ggf. das Zielgerät neu, und starten Sie es neu.

Entfernen von SFP-Transceiver-Modulen

Gehen Sie wie folgt vor, um den SFP-Transceiver zu entfernen:

1. Befestigen Sie ein ESD-geschütztes Armband an Ihrem Handgelenk und am ESD-Masseanschluss oder einer blanke Metalloberfläche an Ihrem Gehäuse.

2. Trennen Sie das Glasfaser- oder Kupferkabel des Netzwerks vom SFP-Transceiver-Modulanschluss. Bringen Sie bei optischen SFP-Transceivern sofort die Staubschutzkappen in den optischen SFP-Transceivern und den LC-Anschlüssen des Glasfaserkabels wieder an.
Tipp: Beachten Sie zum Anschließen von Glasfaserkabeln, welcher Stecker gesendet (TX) und welcher empfangen (RX) wird.

3. Trennen Sie das SFP-Transceiver-Modul vom Sockelanschluss, und entfernen Sie es.

- Wenn der SFP-Transceiver über eine Mylar-Verriegelungsklemme verfügt, ziehen Sie die Lasche leicht nach unten, bis sich der Transceiver vom Sockelanschluss löst, und ziehen Sie dann den SFP-Transceiver gerade heraus. Drehen oder ziehen Sie die Mylar-Lasche nicht, da Sie sie vom SFP-Transceiver trennen könnten.

- Wenn der SFP-Transceiver über eine Verriegelung für die Betätigungstaste verfügt, drücken Sie vorsichtig die Betätigungstaste auf der Vorderseite des SFP-Transceivers, bis sie mit einem Klicken einrastet und der Verriegelungsmechanismus den SFP-Transceiver vom Sockelanschluss löst. Halten Sie den Aktor-Knopf zwischen Daumen und Zeigefinger gedrückt, und ziehen Sie den SFP-Transceiver vorsichtig gerade aus dem Modulsteckplatz.

- Wenn der SFP-Transceiver über eine Bale-Clasp-Verriegelung verfügt, ziehen Sie den Ballen heraus und nach unten, um den SFP-Transceiver aus dem Sockelanschluss zu entfernen. Wenn die Verriegelung des Ballenverschlusses blockiert ist und Sie den Zeigefinger nicht zum Öffnen verwenden können, verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubenzieher oder ein anderes langes, schmales Instrument, um die Verriegelung des Ballenverschlusses zu öffnen. Fassen Sie den SFP-Transceiver zwischen Daumen und Zeigefinger, und nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Steckplatz.

4. Legen Sie den entfernten SFP-Transceiver in eine antistatische Hülle oder eine andere schützende Umgebung.

Kabelspezifikationen

Diese Tabelle zeigt die Kabelspezifikationen für die Cisco SFP-Transceiver, die an einem FastEthernet-/Gigabit Ethernet-SFP-Port installiert sind. Beachten Sie, dass alle SFP-Ports über LC-Steckverbinder verfügen und der minimale Kabelabstand für alle aufgeführten SFPs (MMF und SMF [G.652] beträgt 2 Meter) beträgt.

SFP

Wellenlänge (nm)

Fasertyp

Kabellänge

GLC-FE-100FX

1310

MMF

2 km

GLC-GE-100FX

1300

MMF

2 km

GLC-FE-100LX

1310

SMF

10 km

GLC-FE-100BX-U

1310

SMF

10 km

GLC-FE-100BX-D

1550

SMF

10 km

GLC-FE-100EX

1310

SMF

40 km

GLC-FE-100ZX

1550

SMF

80 km

1000BASE-SX

850

MMF

220 m bis 550 m

1000BASE-LX/LH

1300

MMF

550 m

SMF

10 km

1000BASE-ZX

1550

SMF

Ca. 70 km, abhängig von Verbindungsverlust

1000BASE-BX-D

1310

SMF

10 km

1000BASE-BX-U

1490

SMF

10 km

Konfigurieren von SFPs

Konfigurieren der Schnittstellengeschwindigkeit und des Duplex-Modus

Ethernet-Schnittstellen am Switch arbeiten mit 10, 100 oder 1000 Mbit/s oder 10.000 Mbit/s und sind im Voll- oder Halbduplex-Modus. Im Vollduplex-Modus können zwei Stationen Datenverkehr gleichzeitig senden und empfangen. Normalerweise arbeiten 10-Mbit/s-Ports im Halbduplex-Modus, d. h., die Stationen können Datenverkehr empfangen oder senden.

Sie können die Geschwindigkeit auf SFP-Modulports nicht konfigurieren, aber Sie können die Geschwindigkeit so konfigurieren, dass sie nicht ausgehandelt wird, wenn sie mit einem Gerät verbunden ist, das keine automatische Aushandlung unterstützt. Wenn sich jedoch ein 1000BASE-T SFP-Modul im SFP-Modulport befindet, können Sie die Geschwindigkeit als 10, 100 oder 1000 Mbit/s oder Auto konfigurieren.

Der Duplexmodus kann an SFP-Modulports nur konfiguriert werden, wenn sich ein 1000BASE-T SFP-Modul oder ein 100BASE-FX MMF SFP-Modul im Port befindet. Alle anderen SFP-Module arbeiten nur im Vollduplex-Modus.

- Wenn sich ein 1000BASE-T SFP-Modul am SFP-Modulport befindet, können Sie den Duplexmodus so konfigurieren, dass er automatisch voll ist.

- Wenn sich ein 100BASE-FX SFP-Modul am SFP-Modulport befindet, können Sie den Duplexmodus auf "half full" (halb voll) konfigurieren.

Anmerkung: Der Halbduplex-Modus wird an Gigabit-Ethernet-Schnittstellen unterstützt. Sie können diese Schnittstellen jedoch nicht für den Betrieb im Halbduplex-Modus konfigurieren.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Informationen über einen installierten optischen Transceiver anzuzeigen:  show hw-module subslot <slot/subslot> transceiver <port> idprom .

Verwendung von SFP-Modulen von Drittanbietern

Die Verwendung von SFP-Transceivern von Drittanbietern mit Cisco Geräten wird von Cisco nicht unterstützt. Von Cisco genehmigte SFP-Module verfügen über einen seriellen EEPROM, der die Seriennummer des Moduls, den Namen und die ID des Herstellers, einen eindeutigen Sicherheitscode und eine zyklische Redundanzprüfung (CRC) enthält. Wenn ein SFP-Modul in den Switch eingesetzt wird, liest die Switch-Software den EEPROM, um die Seriennummer, den Namen des Anbieters und die Hersteller-ID zu überprüfen, und berechnet den Sicherheitscode und die CRC neu. Wenn die Seriennummer, der Herstellername oder die Hersteller-ID, der Sicherheitscode oder die CRC ungültig sind, generiert die Software diese Sicherheitsfehlermeldung und versetzt die Schnittstelle in den Status "Fehlerdeaktiviert":

SYS-3-TRANSCEIVER_NOTAPPROVED:Transceiver on port [dec]/[dec] is not supported

Verbinden eines SFP-Moduls mit einem GBIC-Modul

SFP und GBIC sind nur eine Verbindung zwischen dem eigentlichen Laser und dem Chassis. Sie müssen diese überprüfen, um ein SFP-Modul mit einem GBIC-Modul zu verbinden:

- Der verwendete Typ des Glasfaserkabels: Single-Mode oder Multi-Mode.

- Erforderlicher Verbindungstyp: SC-Anschluss, ST-Anschluss usw.

Fehlerbehebung bei SFPs

Anmerkung: Nur registrierte Cisco Kunden haben Zugriff auf das Bug Search Tool und die entsprechenden Informationen.

Das WS-X6724-SFP-Modul mit DFC3A setzt Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 zurück, auf denen die Cisco IOS Software ausgeführt wird

Das WS-X6724-SFP-Modul mit Distributed Forwarding Card (DFC3A), auf dem die Cisco IOS® Softwareversion 12.2(18)SXE1 ausgeführt wird, wird aufgrund eines Fehlers bei der Speicherzuweisung unerwartet neu geladen. Vor dem Neuladen ist im Modul etwa 200.000 Arbeitsspeicher verfügbar. Dieses Problem wurde in den Cisco IOS Software-Versionen 12.2(18)SXE4, 12.2(18)SXF und höher behoben.

Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Cisco IOS Software auf dem Switch auf die neueste Wartungsversion, die von der Seite für den Software-Download heruntergeladen werden kann.

Vom 1000BASE-T(GLC-T) SFP-Modul auf dem Cisco Catalyst Switch der Serie 3750 unterstützte Geschwindigkeiten

Der 1000BASE-T SFP kann nur Geschwindigkeiten von 10/100/1000 auf den Cisco Catalyst Switches der Serien 2970, 3560 und 3750 unterstützen. Es ist auch möglich, dass der Port eine niedrigere Geschwindigkeit automatisch aushandelt oder eine niedrigere Geschwindigkeit erzwingt. Führen Sie den Befehl show interface aus, um zu überprüfen, ob ein bestimmter GLC-T eine 10/100-Geschwindigkeit auf einem Switch unterstützt.

Die Ausgabe des Befehls show interface abilities kann bestätigen, ob ein GLC-T mit geringerer Geschwindigkeit ausgeführt werden kann. Die Ausgabe zeigt außerdem die Funktionen der angegebenen Schnittstelle an, einschließlich der konfigurierbaren Funktionen und Optionen. Geben Sie beispielsweise diesen Befehl ein, um die Geschwindigkeit des SFP-Ports auf 100 Mbit/s festzuschreiben:

Switch(config-if)#speed 100

Verwendung der 10-Gigabit-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-SFP-Ports eines SupII+10GE oder SupV-10GE in einem Catalyst Switch der Serie 4500

Catalyst 4500 Supervisor II Plus 10GE (WS-X4013+10GE) oder Supervisor V 10GE (WS-X4516-10GE) verfügt über vier GE-Uplink-Schnittstellen und zwei 10 GE-Uplink-Schnittstellen pro Supervisor. Die Tabellen in diesem Abschnitt veranschaulichen, wie der Uplink Redundanz in einem 4507R- oder 4510R-Chassis in verschiedenen Kombinationen der beiden Supervisor-Steckplätze bietet.

In der Cisco IOS Software-Version 12.2(25)SG und einer späteren Version eines Catalyst Switches der Serie 4507R sind 10GE- und GE-Uplinks gleichzeitig auf der Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) und der Supervisor Engine II+10GE (WS-4013+1 10GE). In Cisco IOS Softwareversionen vor 12.2(25)SG müssen Sie den Befehl hw-module uplink select configuration eingeben, um entweder die 10GE- oder die GE-Uplinks auszuwählen.

Wenn Sie in Version 12.2(25)SG oder einer späteren Version der Cisco IOS Software eine Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) auf einem Switch der Catalyst Serie 4510R verwenden, können Sie wählen, ob Sie die 10GE- und die GE-Uplinks gleichzeitig verwenden möchten, jedoch nur mit WS-X430 2 GB in Steckplatz 10. Wenn entweder die 10GE- oder GE-Uplinks ausgewählt sind, ist jede Linecard in Steckplatz 10 zulässig. Geben Sie den Uplink-Konfigurationsbefehl "hw-module uplink select" aus, um die Uplinks auszuwählen. In Cisco IOS Software-Versionen vor 12.2(25)SG können die 10GE- und GE-Uplinks nicht gleichzeitig verwendet werden.

Anmerkung: Für die Redundanz müssen beide Supervisor Engines im Chassis dasselbe Supervisor Engine-Modell aufweisen und dasselbe Cisco IOS Software-Image verwenden.

Wenn nur 10GE-Ports für den Uplink ausgewählt sind:

Uplink-Schnittstelle

Steckplatz 1: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE Steckplatz 2: Leer

Steckplatz 1:Leerer Steckplatz 2: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE

Steckplatz 1: Supervisor II Plus 10GE- oder V 10GE-Steckplatz2: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE

10 GE 1/1

Aktiv

–

Aktiv

10 GE 1/2

Aktiv

–

Nicht aktiv

10 GE 2/1

–

Aktiv

Aktiv

10 GE 2/2

–

Aktiv

Nicht aktiv

Wenn nur GE-Ports für den Uplink ausgewählt sind:

Uplink-Schnittstelle

Steckplatz 1: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE Steckplatz 2: Leer

Steckplatz 1:Leerer Steckplatz 2: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE

Steckplatz 1: Supervisor II Plus 10GE- oder V 10GE-Steckplatz2: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE

GE 1/3

Aktiv

–

Aktiv

GE 1/4

Aktiv

–

Aktiv

GE 1/5

Aktiv

–

Nicht aktiv

GE 1/6

Aktiv

–

Nicht aktiv

GE 2/3

–

Aktiv

Aktiv

GE 2/4

–

Aktiv

Aktiv

GE 2/5

–

Aktiv

Nicht aktiv

GE 2/6

–

Aktiv

Nicht aktiv

Wenn sowohl 10GE- als auch GE-Ports für den Uplink ausgewählt sind:

Uplink-Schnittstelle

Steckplatz 1: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE Steckplatz 2: Leer

Steckplatz 1:Leerer Steckplatz 2: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE

Steckplatz 1: Supervisor II Plus 10GE- oder V 10GE-Steckplatz2: Supervisor II Plus 10GE oder V 10GE

10 GE 1/1

Aktiv

–

Aktiv

10 GE 1/2

Aktiv

–

Nicht aktiv

10 GE 2/1

–

Aktiv

Aktiv

10 GE 2/2

–

Aktiv

Nicht aktiv

GE 1/3

Aktiv

–

Aktiv

GE 1/4

Aktiv

–

Aktiv

GE 1/5

Aktiv

–

Nicht aktiv

GE 1/6

Aktiv

–

Nicht aktiv

GE 2/3

–

Aktiv

Aktiv

GE 2/4

–

Aktiv

Aktiv

GE 2/5

–

Aktiv

Nicht aktiv

GE 2/6

–

Aktiv

Nicht aktiv

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die 10-Gigabit-Ethernet- und/oder die Gigabit-Ethernet-SFP-Uplink-Ports zu aktivieren:

Switch#configure terminal

Switch(config)#hw-module uplink select {tengigabitethernet|gigabitethernet|all}

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Deploying 10-Gigabit Ethernet and a Gigabit Ethernet SFP Ports des Cisco IOS Software Configuration Guide für Switches der Serie Catalyst 4500.

SPF-Ports des WS-X4506-GB-T-Moduls oder des WS-X4948 Chassis werden nicht angeboten

Das WS-X4506-GB-T-Modul hat sechs Ports. Bei diesen Ports handelt es sich um bivalente Ports. Jeder Port verfügt über einen RJ45-basierten 10/100/1000-Mbit/s-Anschluss und einen SFP-Anschluss. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann nur einer dieser Anschlüsse für einen Port aktiv sein, und der aktive Anschluss wird durch den Schnittstellenkonfigurationsbefehl medientyp {rj45 | sfp} bestimmt.

WS-X4506-GB-T-Modul

In einem WS-X4948 Chassis sind die letzten vier Ports (Ports 45 bis 48) Dual-Mode-fähig.

Switch(config)#interface gigabitethernet 5/5

Switch(config-if)#media-type rj45

Geben Sie den Befehl show interface abilities (Schnittstellenfunktionen anzeigen) ein, um das Feld Multiple Media Types (Mehrere Medientypen) bereitzustellen, in dem der Wert no (Nein) angezeigt wird, wenn ein Port nicht Dual-Mode-fähig ist, und in dem die Medientypen (SFP und RJ45) für Dual-Mode-fähige Ports aufgeführt sind.

SFP-Schnittstellen von X2/Twin Gigabit Converter werden nicht angeboten

Der Standardkonfigurationsmodus ist X2. Wenn Sie also 10-Gigabit-Schnittstellen bereitstellen möchten, müssen Sie nichts konfigurieren. Wenn Sie Gigabit-Schnittstellen bereitstellen möchten, d. h. TwinGig-Konverter, müssen Sie die zugehörige Portgruppe konfigurieren.

Sammeln Sie zunächst die Informationen dazu, wie die X2-Steckplätze in einem Modul gruppiert sind. Um dann die Betriebsmodi für jede X2-Portgruppe zu konfigurieren, in der Sie Gigabit bereitstellen möchten, geben Sie den Befehl hw-module module m port-group p select gigabitethernet ein. Diese Konfiguration bleibt auch beim Ein- und Ausschalten und erneuten Laden erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen des X2/TwinGig-Konvertermodus.

Bei Cisco Routern der Serie 3800 mit SPFs und Verbindung zu Cisco Catalyst Switches kann der Link nicht aktiviert werden.

Nur registrierte Cisco Kunden können auf Informationen über Fehler zugreifen oder interne Websites erreichen.

Wenn die SFPs verwendet werden, um einen Cisco Router der Serie 3800 mit einem Cisco Catalyst Switch zu verbinden, kann der Link nicht hochgefahren werden, und der Befehl show interface zeigt down/down an.

Um dieses Problem zu beheben, aktivieren Sie die Funktion zur automatischen Aushandlung auf Router und Switch. Um das Problem dauerhaft zu beheben, aktualisieren Sie die Cisco IOS-Software des Routers auf Version 12.4(8) oder höher, die von der Cisco Software- und Download-Site heruntergeladen werden kann. Dieses Problem ist in der Cisco Bug-ID CSCsc04961 dokumentiert.

Zugehörige Informationen

- Kompatibilitätsmatrix für Cisco 100-Megabit-Ethernet-SFP-Module

- Inspektions- und Reinigungsverfahren für Glasfaserverbindungen

- Probleme bei der Druckluftreinigung bei Glasfaserverbindungen

- Produkt-Support für Cisco SFP

- Cisco CWDM GBIC/SFP-Produktsupport

- Produktsupport für Cisco Transceiver-Module

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme