Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Produktnummern

Funktionen

Plattformunterstützung

Zugehörige Informationen

Einführung

Die ISDN Basic Rate Interface (BRI) U WAN Interface Card (WAN-Schnittstellenkarte) Version 2 (WIC-1B-U-V2) ist jetzt als Ersatz für die WIC-1B-U-Karte erhältlich, die das Ende des Vertriebszeitraums erreicht. Die WIC wird in ein Mischmedia-Netzwerkmodul oder direkt in den WIC-Steckplatz des Cisco 1700-, 2600-, 3600- und 3700-Chassis eingesetzt. Durch die Möglichkeit, BRI-Verbindungen über eine WIC hinzuzufügen, können Administratoren wertvollen Platz im Steckplatz maximieren und zusätzliche Verbindungsoptionen wie Ethernet auf demselben Modul bereitstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterungen zur ISDN BRI (U)-WAN-Schnittstellenkarte mit 1 Port.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Plattformsupport unten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Produktnummern

Die folgenden Produktnummern beziehen sich auf dieses Dokument:

Produkt

Beschreibung

Hinweise

WIC-1B-U-V2

ISDN BRI mit 1 Port und integriertem NT1 (U-Schnittstelle)

Ersatz für WIC-1B-U

WIC-1B-U

ISDN BRI mit 1 Port und integriertem NT1 (U-Schnittstelle)

Vertriebsende: siehe End-of-Sale-Ankündigung für WIC-1B-U WAN Interface Card (WIC)

WIC36-1B-U

ISDN BRI mit 1 Port und integriertem NT1 (U-Schnittstelle)

End-of-Life/End-of-Sales

Funktionen

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen für die WIC36-1B-U und die WIC-1B-U aufgeführt.

WIC-1B-U-V2

WIC-1B-U

WIC36-1B-U

- Ein ISDN BRI-Port (U-Schnittstelle, internes NT-1)

- RJ-45-Anschluss

- Unterstützt auf 1700, 2600, 3600, 3700

- Kann nicht mit der Cisco Serie 1600 oder der Cisco Serie 1750 verwendet werden

- Hot-Swap wird nicht unterstützt. Hardware-Schäden treten jedoch nicht auf, wenn sie bei eingeschaltetem Gerät ausgetauscht werden.

- Kann in Steckplatz W0 oder W1 der Netzwerkmodule 1E2W, 2E2W und 1E1R2W eingelegt werden

- Unterstützt in NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W und NM-2W

- Ein Netzwerkmodul kann nicht mit einer WIC36-1B-U kombiniert werden. (Ein WIC36-1B-U kann in einem anderen Netzwerkmodul desselben Systems verwendet werden.)

- WIC stellt NT-1-Statusinformationen über den IOS-Befehl "show controller" bereit.

- Ein ISDN BRI-Port (U-Schnittstelle, internes NT-1)

- RJ-45-Anschluss

- Unterstützt auf 1600, 2600, 3600

- Kann nicht mit Cisco 1603- oder 1604-Basiseinheiten verwendet werden

- Hot-Swap wird nicht unterstützt. Hardware-Schäden treten jedoch nicht auf, wenn sie bei eingeschaltetem Gerät ausgetauscht werden.

- Kann in Steckplatz W0 oder W1 der Netzwerkmodule 1E2W, 2E2W und 1E1R2W eingelegt werden

- Unterstützt in NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W und NM-2W

- Ein Netzwerkmodul kann nicht mit einer WIC36-1B-U kombiniert werden. (Ein WIC36-1B-U kann in einem anderen Netzwerkmodul desselben Systems verwendet werden.)

- WIC stellt NT-1-Statusinformationen über den IOS-Befehl "show controller" bereit.

- Ein ISDN BRI-Port (U-Schnittstelle, mit internem NT-1)

- RJ-45-Anschluss

- Nicht kompatibel mit Cisco Serien 1600, 1700, 2600 oder 3700

- Hot-Swap wird nicht unterstützt. Hardware-Schäden treten jedoch nicht auf, wenn sie bei eingeschaltetem Gerät ausgetauscht werden.

- Kann nur in den Steckplatz "W1" der 1E2W-, 2E2W- und 1E1R2W-Netzwerkmodule (physisch verschlüsselt) eingesetzt werden.

- Maximal 1 pro NM-1E2W, NM-1E1R2W und NM-2E2W-Karte

- Ein Netzwerkmodul kann nicht mit einer WIC-1B-U-WIC kombiniert werden. (Ein WIC-1B-U kann in einem anderen Netzwerkmodul im gleichen System verwendet werden.)

- Vertriebsende 31. August 1997

Weitere Informationen zu den Diagrammen in der obigen Tabelle finden Sie unter Anschließen von ISDN BRI U High-Speed WAN Interface Cards an ein Netzwerk und Anschließen von ISDN BRI ST High-Speed WAN Interface Cards an ein Netzwerk.

Plattformunterstützung

Plattform

Cisco 1600 (1)

Cisco 1700 (2)

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, 3640 und 3640A

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

Carrier-Modul

Nicht erforderlich

Nicht erforderlich

an Bord

NM - 2 W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Nicht erforderlich

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

an Bord

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

WIC-1B-U-V2

nicht unterstützt

Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1)

Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1)

Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1)

Erste Unterstützung in 12.3(1)

Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1)

Alle Cisco IOS-Versionen

WIC-1B-U

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Cisco IOS-Versionen 11.2(4)XA, 11.2(5)P, alle 11.3, 11.3T, alle 12.x

nicht unterstützt

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

WIC36-1B-U

nicht unterstützt

nicht unterstützt

nicht unterstützt

Cisco IOS-Versionen 11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. In 12.2T nicht unterstützt

nicht unterstützt

nicht unterstützt

nicht unterstützt

(1) Wird von Cisco1601(R), 1602(R) und 1605-R unterstützt.

(2) Wird von Cisco1603, 1603-R, 1604, 1604-R und 1750 nicht unterstützt.

Zugehörige Informationen

- Seite "Technischer Support" aufrufen

- Technischer Support - Cisco Systems