Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Verfügbare Controller

Cisco Serie 7000:

Cisco Serie 7010:

Cisco Serie 7202:

Cisco Serien 7204 und 7206:

Cisco Serien 7505, 7507, 7513 und 7576:

Cisco Serie 3600:

Zugehörige Informationen

Einführung

WAN-Controller werden verwendet, um WAN-Netzwerke mithilfe verschiedener Medien zu verbinden. In diesem Dokument sind die WAN-Controller aufgeführt, die Sie mit den Routern der Serien 7000, 7010, 720x, 75xx und 3600 verwenden können. Jeder in diesem Dokument aufgeführte Controller verfügt über einen Link zu verwandten Informationen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Verfügbare Controller

Cisco Serie 7000:

Diese WAN-Controller sind für Cisco Router der Serie 7000 verfügbar:

Fast Serial Interface Processor (FSIP)

Eine Einführung in das FSIP finden Sie unter Installation und Konfiguration des Fast Serial Interface Processor (FSIP). Weitere spezifische Informationen zum FSIP finden Sie unter Cisco 7000 Hardware Installation und Wartung:

- FSIP- und FSIP-DCE-Konfigurationen

- Serielle FSIP-Verbindungsgeräte und -Anschlüsse

- FSIP-LEDs

- Pinbelegungen des seriellen Adapterkabels

E1-G.703/G.704 Port-Adapter

Eine Einführung in den E1-G.703/G.704-Port-Adapter finden Sie unter Installation und Konfiguration der FSIP- und SSIP-G.703/G.704-Port-Adapter. Unter Cisco 7000 Hardware Installation und Wartung finden Sie eine Produktübersicht sowie Informationen zu E1-G.703/G.704-Kabeln.

HSSI Interface Processor (HIP)

Eine Einführung zum HIP finden Sie unter Installation und Konfiguration des High-Speed Serial Interface (HSSI) Interface Processor (HIP). Weitere spezifische Informationen zum HIP finden Sie unter Cisco 7000 Hardware Installation und Wartung, u. a.:

- HSSI-Verbindungen und Verbindungsgeräte

- Signale des HSSI-Steckverbinders

- Installieren von HSSI-Kabeln

- HIP-LEDs

MultiChannel Interface Processor (MIP)

Eine Einführung zum MIP finden Sie unter Installation und Konfiguration des MultiChannel Interface Processor (MIP). Weitere spezifische Informationen zum MIP finden Sie unter Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance, z. B.:

- MIP-Installation und -Konfiguration

- Multi-Channel-Verbindungen

- Pinbelegungen des MIP-Schnittstellenkabels

- MIP-LEDs

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP)

Eine Einführung in CT3IP finden Sie unter Installation und Konfiguration des Channelized T3 Interface Processor (CT3IP).

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50)

Eine Einführung in CT3IP-50 finden Sie unter Installation und Konfiguration des Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50).

PA-2CE1 Channelized E1 Port-Adapter

Weitere Informationen zu PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter finden Sie unter:

- Installationsrichtlinien

- Hinweise zur Konfiguration des PA-2CE1

PA-MC-2T3+ Multi-Channel-Port-Adapter

Weitere Informationen zu PA-MC-2T3+ Multichannel-Port-Adaptern finden Sie unter Installation und Konfiguration des PA-MC-2T3+-Multichannel-Port-Adapters, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern im PA-MC-2T3+

- Konfiguration des Channelized- und UnChannelized-Modus für PA-MC-2T3+

Cisco Serie 7010:

Diese WAN-Controller sind für Cisco Router der Serie 7010 verfügbar:

Fast Serial Interface Processor (FSIP)

Eine Einführung in das FSIP finden Sie unter Installation und Konfiguration des Fast Serial Interface Processor (FSIP). Weitere spezifische Informationen zum FSIP finden Sie unter Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance, z. B.:

- FSIP- und serielle Konfigurationen

- FSIP-LEDs

- Pinbelegungen des seriellen Adapterkabels

FSIP und SSIP, E1-G.703/G.704 Port-Adapter

Eine Einführung in FSIP und SSIP finden Sie unter Installation und Konfiguration der FSIP- und SSIP-Ports, E1-G.703/G.704-Port-Adapter.

HSSI Interface Processor (HIP)

Informationen zum HIP finden Sie unter einem dieser Links:

- Installation und Wartung der Cisco 7010-Hardware für Informationen zu SSI-Verbindungen, SSI-Steckverbindern und HIP-LEDs

- HSSI HIP-Installation und -Konfiguration

- Installieren von High-Speed Serial Interface (HSSI)-Kabeln

MultiChannel Interface Processor (MIP)

Eine Einführung zum MIP finden Sie unter Installation und Konfiguration des MultiChannel Interface Processor (MIP). Weitere spezifische Informationen zum MIP finden Sie unter Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance, z. B.:

- MIP-Konfigurationen

- Multichannel-Verbindungen

- Pinbelegungen für MIP-Schnittstellenkabel

- MIP-LEDs

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP)

Eine Einführung in CT3IP finden Sie unter Installation und Konfiguration des Channelized T3 Interface Processor (CT3IP).

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50)

Eine Einführung in CT3IP-50 finden Sie unter Installation und Konfiguration des Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50).

PA-MC-2T3+ Multi-Channel-Port-Adapter

Weitere Informationen zu PA-MC-2T3+ Multichannel-Port-Adaptern finden Sie unter Installation und Konfiguration des PA-MC-2T3+-Multichannel-Port-Adapters, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Konfiguration des nicht Channelized- und Channelized-Modus für PA-MC-2T3+

Cisco Serie 7202:

Diese WAN-Controller sind für Cisco Router der Serie 7202 erhältlich:

PA-H HSSI-Port-Adapter

Klicken Sie auf PA-H HSSI Port Adapter Installation and Configuration, um Informationen zu PA-H HSSI-Port-Adaptern zu erhalten, darunter:

- Entfernen und Einbau von Anschlussadaptern und Anschließen von PA-H-Schnittstellenkabeln

- Konfiguration des PA-H

PA-2H Dual-Port HSSI-Port-Adapter

Informationen zu HSSI-Port-Adaptern für PA-2H mit zwei Ports finden Sie unter Installation und Konfiguration von HSSI-Port-Adaptern und unter anderem:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern und Anschließen von PA-2H-Schnittstellenkabeln

- Konfiguration des PA-2H

Serieller PA-T3-Port-Adapter

Weitere Informationen zu den seriellen Port-Adaptern für PA-T3 finden Sie unter Installation und Konfiguration des PA-T3-Serial Port Adapters, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Konfiguration des PA-T3

Serieller Port-Adapter PA-T3+

Weitere Informationen zu seriellen Port-Adaptern für PA-T3+ finden Sie unter Installation und Konfiguration des PA-T3+-Serial-Port-Adapters, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschluss eines seriellen Kabels

- Konfiguration des PA-T3+

PA-MC-T3 Multi-Channel T3-Port-Adapter

Unter Installation und Konfiguration des Channelized T3 Dual-Wide-Port-Adapters finden Sie Informationen zu PA-MC-T3 Multi-Channel T3-Port-Adaptern, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschluss von PA-MC-T3-Kabeln

- Konfiguration des PA-MC-T3

Cisco Serien 7204 und 7206:

Diese WAN-Controller sind für Cisco Router der Serien 7204 und 7206 verfügbar:

Serieller PA-4T-Port-Adapter

Hinweis: Dies ist für Router der Serie 7206 nicht verfügbar.

Informationen zu synchronen PA-4T-Serial-Port-Adaptern finden Sie unter Installation und Konfiguration von Serial-Port-Serial-Port-Adaptern und unter anderem:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern und Anschließen eines PA-4T-Schnittstellenkabels

- Konfiguration des PA-4T

Serieller PA-4T+-Adapter für synchrone Ports

Informationen zu synchronen PA-4T+-Serial-Port-Adaptern finden Sie unter Installation und Konfiguration von Serial-Port-Synchronous-Adaptern unter:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschluss des PA-4T+ Schnittstellenkabels

- Konfiguration der PA-4T+-Schnittstellen

Synchronous Serial Port Adapter PA-8T-V35

Weitere Informationen zu synchronen Adaptern für PA-8T-V35 für serielle PA-8T-V35-Ports finden Sie unter Installation und Konfiguration von Synchronous Serial Port Adaptern, darunter:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschluss von PA-8T-V.35 Schnittstellenkabeln

- Konfiguration der PA-8T-V.35-Schnittstellen

Synchronous Serial Port Adapter PA-8T-X21

Weitere Informationen zu synchronen PA-8T-X21-Serial-Port-Adaptern finden Sie unter Installation und Konfiguration von diesem Adapter. Dazu gehören:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschluss von PA-8T-X21 Schnittstellenkabeln

- Konfiguration der PA-8T-X21-Schnittstellen

Serieller PA-8T-232-Port-Adapter

Informationen zu synchronen Adaptern für PA-8T-232 für serielle PA-8T-232-Geräte finden Sie unter Installation und Konfiguration von Synchronous Serial Port Adaptern, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschließen eines seriellen Kompaktkabels

- Konfiguration der PA-8T-232-Schnittstellen

Serieller PA-4E1G-Port-Adapter

Weitere Informationen zu den Serial Port Adaptern der Serie PA-4E1G finden Sie unter Installation und Konfiguration des Serial Port Adapters (PA-4E1G), einschließlich:

- Entfernen und Anschließen von Port-Adaptern und Schnittstellenkabeln

- Konfiguration des PA-4E1G

Kanalisierter E1-Port-Adapter

Eine Einführung zum kanalisierten E1-Port-Adapter finden Sie unter Installation und Konfiguration des PA-2CE1-Channelized-E1-Port-Adapters.

Channelized T1 Port-Adapter

Eine Einführung zum Channelized T1-Port-Adapter finden Sie unter Installation und Konfiguration des Channelized T1-Port-Adapters.

Kanalisierter T3-Dual-Wide-Port-Adapter

Eine Einführung zum kanalisierten T3-Dual-Wide-Port-Adapter mit zwei Kanälen finden Sie unter Installation und Konfiguration des Channelized T3-Dual-Wide-Port-Adapters.

Serieller PA-E3-Port-Adapter

Weitere Informationen zu den seriellen Port-Adaptern der Serie PA-E3 finden Sie unter Installation und Konfiguration des PA-E3-Adapters, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern

- Anschließen von PA-E3-Kabeln

- Konfiguration der PA-E3

PA-MC-T3 Multi-Channel T3-Port-Adapter

Unter Installation und Konfiguration des Channelized T3 Dual-Wide-Port-Adapters finden Sie Informationen zu PA-MC-T3 Multi-Channel T3-Port-Adaptern, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern und Anschließen eines PA-MC-T3-Kabels

- Konfiguration des PA-MC-T3

Multichannel DS1/PRI Port-Adapter

Informationen zu Multichannel DS1/PRI Port Adapter-Installation und -Konfiguration finden Sie unter Multichannel DS1/PRI Port-Adaptern, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Anschlussadaptern und Anschließen eines RJ-48C-abgeschirmten Kabels

- Konfiguration der DS1/PRI-Multichannel-Schnittstellen

PA-MC-2E1/8E1 PRI-Port-Adapter

Weitere Informationen zu PA-MC-2E1/8E1 PRI-Port-Adaptern finden Sie unter Installation und Konfiguration von PA-MC-2E1/8E1 PRI-Port-Adaptern, einschließlich:

- Entfernen und Installieren von Port-Adaptern und Anschließen eines Netzwerkschnittstellenkabels

- Konfiguration von PA-MC-2E1 und PA-MC-8E1

Cisco Serien 7505, 7507, 7513 und 7576:

Diese WAN-Controller sind für Cisco Router der Serien 7505, 7507, 7513 und 7576 verfügbar. Weitere Informationen zu den einzelnen Dokumenten finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- Channelized T3 Interface Processor

- Fast Serial Interface Processor (FSIP)

- HSSI-Schnittstellenprozessor

- Multi-Channel-Schnittstellenprozessor

- PA-MC-2T3+ Multichannel-T3-Port-Adapter

Cisco Serie 3600:

Weitere Informationen zu den für Cisco Router der Serie 3600 verfügbaren WAN-Controllern finden Sie in diesen Dokumenten:

- Integrierte Data Service Unit/Channel Service Unit (DSU/CSU)-Module und WAN-Schnittstellenkarten

- Produkt-Support-Seite für Cisco Multiservice-Plattformen der Serie 3600

- Anschließen von HSSI-Netzwerkmodulen

Zugehörige Informationen

- Seite des technischen WAN-Supports

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems