Die automatische Decodierung der RIF kann mit diesem Tool erfolgen. Geben Sie RIF im folgenden Format ein (max. 7 Ring-/Bridge-Kombinationen):

- aaa.bbbb.cccc..
ODER

- aaabbbcccc ...

Routing Control

Explorer Type

Length RIF  (hex)

MTU Size    (dec)

Direction

Ring(1)#   (hex) (dec)   Bridge(1)# (hex) (dec)

Ring(2)#   (hex) (dec)   Bridge(2)# (hex) (dec)

Ring(3)#   (hex) (dec)   Bridge(3)# (hex) (dec)

Ring(4)#   (hex) (dec)   Bridge(4)# (hex) (dec)

Ring(5)#   (hex) (dec)   Bridge(5)# (hex) (dec)

Ring(6)#   (hex) (dec)   Bridge(6)# (hex) (dec)

Ring(7)#   (hex) (dec)   Bridge(7)# (hex) (dec)

Zugehörige Informationen

- Token Ring Bridging und RIF-Decodierung

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme