Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein Router und ein Mainframe-Computer so konfiguriert werden, dass er SNASw (System Network Architecture Switching Services) über Data-Link Switching (DLSw) verwendet, um eine Upstream-Verbindung mit dem Mainframe und Downstream mit einem Legacy Physical Unit (PU) 2.0-Knoten herzustellen. Im Beispiel dieses Dokuments??? lautet die Upstream-Verbindung zum Mainframe über einen Channel Interface Processor (CIP), und der PU 2.0-Knoten stellt über die DLUR-Leitung (Dependent Logical Unit Requester), die von SNASw eingerichtet wurde, eine Verbindung zum Mainframe her.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- SNASw 4700 mit Cisco IOS? Softwareversion 12.1(7)

- CIP 7507 mit Cisco IOS Software, Version 12.1(7)

- Downstream Physical Unit (DSPU) 4700 mit Cisco IOS Software, Version 12.0(10)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Die DSPU wird nur für die Aktivierung einer PU auf dem Token Ring verwendet. Beachten Sie, dass die Remote-MAC (RMAC), mit der sie verbunden ist, die MAC-Adresse ist, die auf dem VDLC-Port (Virtual Data Link Control) angegeben ist, der für SNASw auf Brachio definiert ist.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Brachio

- FEP

- Para

- Mainframe

Eine Link-Anweisung ist nur für die Upstream-Verbindung erforderlich, und es wird nur eine VDLC-Portdefinition für die Upstream- und die Downstream-Verbindungen benötigt.

Brachio? Konfiguration des SNASwitch-Routers

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname brachio

!

no logging buffered

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

cns event-service server

!

source-bridge ring-group 2

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.195

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 192.168.25.18

!

!

interface TokenRing0

ip address 10.64.3.195 255.255.255.240

ip ospf authentication-key mypasswo

ring-speed 16

!

interface TokenRing1

ip address 192.168.25.19 255.255.255.240

ring-speed 16

source-bridge 200 1 2

!

snasw cpname P390.BRACHIO

snasw dlus P390.P390SSCP

snasw port PVDLC vdlc 2 mac 4000.0000.1234

snasw link LVDLC port PVDLC rmac 4000.0000.0001

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

FEP? Konfiguration des CIP-Routers

!

version 12.1

service timestamps debug datetime

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname FEP

!

boot system flash slot0:rsp-a3jsv-mz.121-7.bin

logging buffered 64000 debugging

!

!

!

microcode CIP flash slot0:cip27-17

microcode reload

!

source-bridge ring-group 60

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

interface TokenRing0/0

ip address 10.64.3.194 255.255.255.240

ip nat inside

ip ospf authentication-key pass

no ip mroute-cache

ethernet-transit-oui 90-compatible

ring-speed 16

multiring all

source-bridge 100 1 60

source-bridge spanning

llc2 local-window 127

!

!

interface Channel5/0

no ip address

no keepalive

csna 0100 40

!

interface Channel5/1

no ip address

no keepalive

shutdown

!

interface Channel5/2

no keepalive

lan TokenRing 0

source-bridge 600 1 60

adapter 0 4000.0000.0001

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

default-information originate

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

!

Para ??? Konfiguration des DSPU-Routers

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname para

!

enable secret 5 $1$py25$yYt4gnt.YlmsBH00wQW3G1

enable password parra

!

ip subnet-zero

!

source-bridge ring-group 300

dlsw local-peer peer-id 192.168.25.18

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

dspu vdlc 300 4000.0000.5678

dspu vdlc enable-host lsap 12

!

dspu host DPU4 xid-snd 01700004 rmac 4000.0000.1234 rsap 4 lsap 12

!

dspu vdlc start DPU4

!

!

interface TokenRing0

ip address 192.168.25.18 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ring-speed 16

source-bridge 200 1 300

source-bridge spanning

!

router ospf 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password parra

login

!

end

Mainframe? VTAM-Konfiguration

XCA-Hauptknoten
XCAE40R VBUILD TYPE=XCA

*/*

XPE40R    PORT CUADDR=E40,ADAPNO=0,SAPADDR=4,MEDIUM=RING,   -

DELAY=0,TIMER=30

*/*

*/* --------------------------------------- XCAE40R PERIPHERAL NODES

*/* ----------------------------------------------------------------

*/*

XGE40R   GROUP DIAL=YES,CALL=IN,ANSWER=ON,ISTATUS=ACTIVE

XGRL00    LINE

XGRP00      PU

*/*

XGRL01    LINE

XGRP01      PU

*/*

XGRL02    LINE

XGRP02      PU

*/*

XGRL03    LINE

XGRP03      PU

*/*

XGRL04    LINE

XGRP04      PU

*/*

XGRL05    LINE

XGRP05      PU

*/*

XGRL06    LINE

XGRP06      PU

Switch-Hauptknoten für SNASwitch-Kontrollpunkt

VBUILD TYPE=SWNET

*

*

BRACHPU  PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

ANS=CONTINUE,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

NETID=P390,                                             X

CPCP=YES,                                               X

CONNTYPE=APPN,                                          X

CPNAME=BRACHIO,                                         X

HPR=YES,                                                X

PUTYPE=2

*

Switch-Hauptknoten für PU2.0-Geräte, die über DLUR-Leitungen verbunden sind

VBUILD TYPE=SWNET,         INCREASE # IF MORE PU        X

MAXGRP=19,                 MAX NO OF PATH GROUPS        X

MAXNO=19                   MAX NO OF 'TEL' NOS

*

*

DPU4     PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

IDBLK=017,                 **  MUST MATCH 'PU' CUST     X

IDNUM=00004,  MUST MATCH 'PU' CUST (LAST 5 OF TR ADDR!) X

IRETRY=YES,                REPOLL ON IDLE DETECT T/O  ? X

LOGAPPL=A06TSO,            INITIAL LOGON                X

MAXDATA=265,               PIU SIZE (FIXED FOR DCA CS)  X

MAXOUT=7,                  NO OF PIUS BEFORE RESPONSE ? X

MAXPATH=1,                 MAX NO OF 'DIALOUT' PATHS    X

PASSLIM=7,                 MAX NO OF CONTIG PIUS SENT ? X

USSTAB=USSS,                                            X

MODETAB=ISTINCLM,                                       X

DLOGMOD=M2782,                                          X

SSCPFM=USSSCS,                                          X

PUTYPE=2

*

*

DLU42    LU    LOCADDR=2

DLU43    LU    LOCADDR=3

DLU44    LU    LOCADDR=4

DLU45    LU    LOCADDR=5

DLU46    LU    LOCADDR=6

DLU47    LU    LOCADDR=7

*

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

In diesen Beispielen werden Statusinformationen für die Router in der Beispielkonfiguration angezeigt:

para# show dspu

dspu host DPU4 Vdlc  PU STATUS Active

FRAMES RECEIVED 7 FRAMES SENT 7

LUs USED BY DSPU 0 LUs ACTIVE 0

LUs USED BY API 0 LUs ACTIVE 0

LUs ACTIVATED BY HOST BUT NOT USED 6

brachio# show snasw link

Number of links 2

SNA Links                                                            HPR

Link Name     State    Port Name   Adjacent CP Name  Node Type     Sess  Sup

---------    --------  ---------   ----------------  ------------  ----  ---

1> @I000003   Active    PVDLC      P390.DPU4         LEN Node         7  No

2> LVDLC      Active    PVDLC      P390.P390SSCP     Network Node     2  Yes

brachio# show snasw dlus

Number of Dependent LU Servers 1

SNA Dependent LU Servers

DLUS Name          Default?  Backup?  Pipe State         PUs

-----------------  --------  -------  ----------------  -------

1> P390.P390SSCP      Yes       No       Active            1

brachio# show snasw pu

Number of DLUR PUs 1

SNA DLUR PUs

PU Name    PU ID     State       DLUS Name

--------  --------  --------  -----------------

1> DPU4    01700004  Active    P390.P390SSCP

Diese Beispiele für die Anzeige der Befehlsausgabe zeigen den Status der Virtual Telecommunications Access Method (VTAM):

D NET,ID=SNASW1,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = SNASW1, TYPE = SW SNA MAJ NODE 231

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I BRACHPU  TYPE = PU_T2.1          , ACTIV--L--

IST1500I STATE TRACE = OFF

IST314I END

D NET,ID=XCAE40R,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = XCAE40R, TYPE = XCA MAJOR NODE 234

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1021I MEDIUM=RING,ADAPNO= 0,CUA=0E40,SNA SAP= 4

IST654I I/O TRACE = OFF, BUFFER TRACE = OFF

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST170I LINES:

IST232I XGRL00   ACTIV

IST232I XGRL01   ACTIV

IST232I XGRL02   ACTIV

IST232I XGRL03   ACTIV

IST232I XGRL04   ACTIV

IST232I XGRL05   ACTIV

IST232I XGRL06   ACTIV

IST314I END

D NET,ID=CISCOPU4,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = CISCOPU4, TYPE = SW SNA MAJ NODE 237

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I DPU4     TYPE = PU_T2.1          , ACTIV

IST089I DLU42    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU43    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU44    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU45    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU46    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU47    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST314I END

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- SNA Switching-Services

- Support-Seite für SNAsw (SNA Switching Services)

- Technischer Support

- Produkt-Support

- Technischer Support - Cisco Systems