Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Logische Ansicht

Wiederherstellung der TCP-Verbindung mit VIPA

IOCP-Konfiguration (Input/Output Configuration Program)

Mainframe TCPIP.Profile File (IP Datagram) - VIPA

Cisco 7000 mit CIP-WS1-Konfiguration - VIPA

Cisco 7000 mit CIP-WS2-Konfiguration - VIPA

Zugehörige Informationen

Einführung

Virtual IP Address (VIPA) unterstützt Fehlertoleranz für Multiple Virtual Storage (MVS) durch Verwendung eines virtuellen Geräts und einer virtuellen IP-Adresse in einem IBM TCP/IP-Stack. Das virtuelle Gerät ist immer aktiv und sieht keinen Ausfall. Der VIPA bleibt zugänglich, sodass RouteD diese IP-Adresse (und ihr Subnetz) immer als aktiv angibt.

Die PTF-Nummer (Temporary Fix Programm Temporary Fix) des VIPA-Programms lautet UN83939. Sie wurde in TCP/IP Version 3.10 integriert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Logische Ansicht

In der in diesem Dokument verwendeten Konfiguration wird der gesamte Telnet-, FTP- und andere Datenverkehr, der von der Netzwerkseite initiiert wird, über die VIPA-Adresse 10.10.12.2 verbunden.

Die Konvergenzzeit für das Routing Information Protocol (RIP) (mit Standardeinstellungen) kann bis zu sechs Minuten betragen. Wenn beispielsweise der Cisco 7000 mit CIP-WS2 in dieser Topologie fehlschlug, kann es bis zu sechs Minuten dauern, bis der durchlaufende Datenverkehr stattdessen über den Cisco 7000 mit CIP-WS1 verläuft. Um die Konvergenzzeit zu reduzieren, können die RIP-Timer am Router geändert werden.

Wiederherstellung der TCP-Verbindung mit VIPA

Diese Einstellungen in der Konfiguration für mystation ermöglichen die Wiederherstellung von TCP-Verbindungen:

- Nameserver: mvshost 10.10.12.2 (Zielstation und IP-Adresse)

- Zielnetzwerk: 10.10.12.0 von Mystation (Pfade zu dieser Zielstation)

- bis 10.10.11.2

- bis 10.10.10.2

Angenommen, mystation erhält eine Sitzung mit mvshost bis 10.10.11.2. Wenn die 10.10.11.2-Kanalschnittstelle auf mvshost ausfällt, geschieht Folgendes:

1. Die TCP-Schicht auf dem Mystation Timeout.

2. Die TCP-Schicht wird erneut übertragen.

3. mystation akzeptiert eine neue Route über 10.10.10.2.

4. Wiederübertragung auf TCP-Ebene OK.

IOCP-Konfiguration (Input/Output Configuration Program)

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

Mainframe TCPIP.Profile File (IP Datagram) - VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

Hinweis: In der Datei TCPIP.Profile gibt es keine START-Anweisung für VDEV (das VIPA-Gerät).

Cisco 7000 mit CIP-WS1-Konfiguration - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

Hinweis: Bei dieser Konfiguration wird davon ausgegangen, dass Routing-Updates mit dem Mainframe ausgetauscht werden, wenn der Broadcast-Parameter angegeben wird. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie eine statische Route kodieren, die auf die VIPA-Adresse verweist, und zwar unter Verwendung der Adresse, die als nächster Hop in der CLAW-Anweisung angegeben ist. Dies ist ein Beispiel:

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

Cisco 7000 mit CIP-WS2-Konfiguration - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von OMPROUTE für die Ausführung auf dem Mainframe

- IBM Technology Support - Common Link Access for Workstation (CLAW)

- Cisco Channel Interface Processors - Produktsupport

- Technischer Support - Cisco Systems