Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration eines Cisco Routers als Terminalserver und deren Verwendung von Menüoptionen zur Verwaltung des Zugriffs auf Geräte, die mit dem Terminalserver verbunden sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Terminal-Server-Setup

- Oktalkabel

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Integrated Service Routers Generation 2 (ISR G2) mit einem Async-Modul wie HWIC-8A.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Schritt 1: Konfigurieren Sie eine Loopback-Schnittstelle auf dem Router, und weisen Sie der gleichen IP-Adresse zu.

Terminalserver(config)#interface loopback 1

Terminalserver(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Schritt 2: Überprüfen Sie die physischen Verbindungen vom Terminalserver zu den Endgeräten, und notieren Sie die Leitungsnummer für jedes Gerät. HWIC-8A stellt 8 Zeilen bereit, wie Sie in der Ausgabe sehen können.

Terminalserver#sh line

Tty Line Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI  Uses  Noise Overruns  Int

*     0    0 CTY              -    -      -    -    -     7      0    0/0      -

1    1 AUX   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

2    2 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/0    3 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     2      3    0/0      -

0/0/1    4 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     3      2    0/0      -

0/0/2    5 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/3    6 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/4    7 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/5    8 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/6    9 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/7   10 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

Schritt 3: Konfigurieren Sie IP-Host-Zuordnungen für jedes Gerät wie im folgenden Beispiel beschrieben. Portnummern können durch Hinzufügen von 2000 zur Leitungsnummer für jedes Gerät abgerufen werden. Beispielsweise ist die Zeilennummer für ein Gerät, das mit Port 0/0/1 verbunden ist, 4, wie Sie in der vorherigen Ausgabe sehen können. Die Portnummer für die Verbindung mit dem Gerät ist 2004 (2000+4).

Terminalserver(config)#ip host R1 2003 10.1.1.1

Terminalserver(config)#ip host R2 2004 10.1.1.1

Schritt 4: Um Menüoptionen zu konfigurieren, können Sie zunächst ein Banner oder einen Titel für den Terminalserver konfigurieren, wie in diesem Beispiel gezeigt:

Terminalserver(config)#menu cisco title $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$

Schritt 5: Dieser Befehl muss konfiguriert werden, da er die Optionen zum Auswählen in einem Menü bietet.

Terminalserver(config)#menu cisco prompt $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

Choose your option

$

Schritt 6: Sie müssen den Leitungsmodus konfigurieren, um die Notwendigkeit nach der Auswahl einer Option auf Eingabe zu drücken. Menü wird direkt nach der Auswahl einer Option ausgeführt, wenn Sie diesen Befehl nicht verwenden.

Terminalserver(config)#menu cisco line-mode

Schritt 7: Zum Einrichten einer neuen Verbindung werden diese Menübefehle verwendet.

Terminalserver(config)#menu cisco command 1 telnet 10.1.1.1 2003

Terminalserver(config)#menu cisco text 1 login to R1

Schritt 8: Mit diesem Menübefehl wird eine neue Verbindung geöffnet oder die Verbindung mit dem konfigurierten Host wieder aufgenommen.

Terminalserver(config)#menu cisco command 2 resume R2 / connect telnet R2

Terminalserver(config)#menu cisco text 2 login to R2

Schritt 9: Um den Bildschirm nach dem Betreten des Menüs zu löschen, wird dieser Befehl verwendet.

Terminalserver(config)#menu cisco clear-screen

Schritt 10: Um den Benutzerstatus oben im Bildschirm anzuzeigen, wird dieser Befehl verwendet.

Terminalserver(config)#menu main status-line

Schritt 11: Dieser Menübefehl muss für das Beenden aus dem Menü konfiguriert werden.

Terminalserver(config)#menu cisco command e menu-exit

Terminalserver(config)#menu cisco text e menu-exit

Schritt 12: Verwenden Sie diese Menübefehle, um eine Terminalserververbindung zu beenden.

Terminalserver(config)#menu cisco command q exit

Terminalserver(config)#menu cisco text q disconnect from terminal server

Schritt 13: Diese Befehle werden unter den VTY-Zeilen für die automatische Menüausführung konfiguriert, wenn sich ein Benutzer über Telnet oder Secure Shell (SSH) anmeldet.

Terminalserver(config)#line vty 0 4

Terminalserver(config-line)#autocommand menu cisco

Terminalserver(config-line)#login local

Terminalserver(config-line)#transport input ssh

Terminalserver(config-line)#transport output all

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Telnet zu R1

Terminalserver#menu cisco

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

1

R1#

Terminalserver#sh sessions

Conn         Host                Address            Byte     Idle       Conn Name

*  1       10.1.1.1            10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

Telnet zu R2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

2

Terminalserver#sh sessions

Conn       Host               Address          Byte       Idle           Conn Name

1         10.1.1.1           10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

*  2        10.1.1.1            10.1.1.1            0         0

Beenden Sie das Menü.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

e

Terminalserver#

Beenden Sie den Terminal Server.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

q

Terminalserver con0 is now available

Press RETURN to get started.

Fehlerbehebung

Diese Fehler können manchmal auftreten, wenn Sie von einem Terminalserver aus versuchen, eine Verbindung zu einem Endgerät herzustellen.

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1, 2003)...

% Connection refused by remote host

Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie möglicherweise die entsprechende Zeile aus dem Terminalserver löschen, wie in diesem Beispiel gezeigt:

Terminalserver#clear line 3

[confirm]

[OK]

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1,2003)...open

R1>

Zugehörige Informationen

- Cisco Terminal Server-Konfiguration

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems