Inhalt

Einleitung

Maximale Anzahl und MTU-Größe von Pings

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die maximale Anzahl und die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit) der Pings, auf die die Cisco TelePresence Multiparty Conferencing Bridges und Video Conferencing Gateways reagieren.

Maximale Anzahl und MTU-Größe von Pings

Die Cisco TelePresence-Konferenzbrücken für mehrere Teilnehmer und die Video Conferencing Gateways scheinen bei Tests mit Ping-Floods einen signifikanten Paketverlust aufzuweisen. Die Antworten dieser Geräte sind begrenzt, um Überlastungen zu vermeiden. Diese Grenzwerte werden im Kernel angewendet, sodass sie produktübergreifend erscheinen.

In dieser Tabelle sind die maximale Anzahl von Pings und die MTU-Größe der Pings aufgeführt, auf die jedes Gerät reagiert:

"Slot0:"

Maximale Ping-Antworten

Maximale Größe der Ping-Antworten

Cisco Multipoint Control Unit (MCU) der Serie 4200

100 Pings/Sekunde

Payload mit 76 Byte

Cisco MCU der Serie 8420

Cisco MCU der Serie 4500

Cisco ISDN Gateway (GW) der Serie 3200

Cisco ISDN GW der Serie 3241

Cisco ISDN GW der Serie 8320

Cisco ISDN GW der Serie 8321

Cisco IP GW der Serie 3500

Cisco IP GW der Serie 8350

Serielles GW der Cisco Serie 8330

Cisco IP Videokonferenz Recording (VCR) der Serie 3200

Cisco IP VCR der Serie 8220

Cisco Supervisor der Serie 8050

Cisco MCU der Serie 5300

199 Pings/Sekunde

Keine Beschränkung,

MTU-abhängig

Cisco MCU der Serie 8510

Cisco TelePresence Server der Serie 8710 (TPS)

Cisco TPS der Serie 7010

Cisco Advanced Media Gateway der Serie 3600