Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Problem, wenn ein Endbenutzer beim Anzeigen einer Aufgabe nicht zur Seite MyTask navigieren kann.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Process Orchestrator.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Auf einer Aufgabenseite in der Webkonsole erhält der Benutzer die Operation aufgrund des aktuellen Zustands der IIS/ASP-Fehlermeldung des Objekts beim Navigieren zu MyTasks ungültig. Dies kann auftreten, wenn der Benutzer eine Aufgabe mit viel Input betrachtet. insbesondere Kontrollkästchen. Dies liegt an einer Standardeinstellung von Microsoft IIS, die Angriffe auf Webserver verhindern soll.

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor, um die TEOWebConsole-Konfigurationsdatei zu bearbeiten:

1. Öffnen Sie die im WebConsole-Verzeichnis im TEO-Installationsverzeichnis gefundene Datei Web.Config.

2. Suchen Sie in der Datei Web.Config das <appSettings>-Tag, und fügen Sie diese Zeile hinzu:

<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

Hinweis: 5000 ist ein empfohlener Wert, kann aber erhöht werden.

3. Speichern Sie die Datei Web.Config, schließen Sie alle geöffneten Webkonsolen, öffnen Sie einen neuen Browser, und gehen Sie zur TEOWebConsole, um sie zu überprüfen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems