Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt mögliche Bildprobleme mit der TEO-Konsole (Tidal Enterprise Orchestrator).

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf TEO 2.2 oder höher und auf IIS 7.0 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Die TEO-Konsole funktioniert, aber Bilder werden nicht richtig angezeigt.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass alle entsprechenden HTTP-Rollendienste aktiviert sind, einschließlich Static Content, Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors und HTTP Redirection unter Common HTTP Features in IIS 7.0 oder höher.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems