Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem bei der Verbindung mit E-Mail-Posteingang-Zielen über ein Administratorkonto.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator Version 2.3 und Microsoft Exchange 2007 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Sie können das E-Mail-Posteingang-Ziel nicht mit einem Administratorkonto an Ihr Exchange 2007-System oder höher anschließen.

Lösung

Die Verbindung zu IMAP oder POP3 über Administrator wird in Exchange 2007 oder höher nicht standardmäßig unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Administrator Cannot Connect to the Administrator Mailbox Using POP3 or IMAP4 von Microsoft. Sie müssen für diese Funktion ein anderes Konto verwenden.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems